\begin{table}%T2
%\centering
\small 
\caption{Physical parameters and O, N, Ne, S, Ar, Cl, Fe and He
Abundances of the PN in Fornax.}
\label{t:Chem}
\begin{tabular}{lc} \hline\hline
%\rule{0pt}{10pt}
Parameter                            & Value                 \\ \hline
%
$T_{\rm e}$(OIII)(K)\                & 10~200 $\pm$ 160 ~~     \\
$T_{\rm e}$(OII)(K)\                 & 11~050 $\pm$ 150 ~~     \\
$T_{\rm e}$(ArIII)(K)\               & 10~650 $\pm$ 130~~      \\
$T_{\rm e}$(SIII)(K)\                & 10~650 $\pm$ 130~~      \\
$T_{\rm e}$(ClIII)(K)\               & 10~650 $\pm$ 130~~      \\
$N_{\rm e}$(SII)(cm$^{-3}$)\         & 750 $\pm$ 270~~         \\
%& \\
O$^{+}$/H$^{+}$($\times10^5$)\     & 1.411 $\pm$ 0.121~~     \\ 
O$^{++}$/H$^{+}$($\times10^5$)\    & 17.750 $\pm$ 0.999~~    \\
O/H($\times$10$^5$)\                 & 19.160 $\pm$ 1.006~~    \\
12+log(O/H)\                         & ~8.28 $\pm$ 0.02~~      \\ 
%& \\ 
N$^{+}$/H$^{+}$($\times10^7$)\     & 8.020 $\pm$ 0.452~~     \\ 
ICF(N)\                              & 13.577                \\
N/H($\times$10$^5$)\                 & 1.09 $\pm$ 0.06~~       \\
12+log(N/H)\                         & 7.04 $\pm$ 0.02~~       \\
log(N/O)\                            & $-$1.25 $\pm$ 0.03~~    \\
%& \\ 
Ne$^{++}$/H$^{+}$($\times10^5$)\   & 2.198 $\pm$ 0.189~~     \\ 
ICF(Ne)\                             & 1.079                 \\ 
Ne/H($\times10^5$)\                & 2.37 $\pm$ 0.20~~       \\
12+log(Ne/H)\                        & 7.38 $\pm$ 0.04~~       \\
log(Ne/O)\                           & $-$0.91 $\pm$ 0.04~~    \\
%& \\ 
S$^{+}$/H$^{+}$($\times10^7$)\     & 0.172 $\pm$ 0.024~~     \\ 
S$^{++}$/H$^{+}$($\times10^7$)\    & 9.033 $\pm$ 1.129~~     \\ 
ICF(S)\                              & 3.075                 \\ 
S/H($\times$10$^7$)\                 & 28.31 $\pm$ 3.47~~      \\
12+log(S/H)\                         & 6.45 $\pm$ 0.05~~       \\
log(S/O)\                            & $-$1.83 $\pm$ 0.06~~    \\
%& \\ 
Ar$^{++}$/H$^{+}$($\times10^7$)\   & 4.099 $\pm$ 0.198~~     \\ 
Ar$^{+++}$/H$^{+}$($\times10^7$)\  & 0.315 $\pm$ 0.161~~     \\ 
ICF(Ar)\                             & 1.006                 \\ 
Ar/H($\times$10$^7$)\                & 4.44 $\pm$ 0.26~~       \\
12+log(Ar/H)\                        & 5.65 $\pm$ 0.03~~       \\
log(Ar/O)\                           & $-$2.63 $\pm$ 0.03~~    \\
%& \\ 
Cl$^{++}$/H$^{+}$($\times10^7$)\   & 0.154 $\pm$ 0.055~~     \\ 
ICF(Cl)\                             & 2.599                 \\ 
Cl/H($\times$10$^7$)\                & 0.40 $\pm$ 0.14~~       \\
12+log(Cl/H)\                        & 4.60 $\pm$ 0.15~~       \\
log(Cl/O)\                           & $-$3.68 $\pm$ 0.16~~    \\
%& \\
Fe$^{++}$/H$^{+}$($\times10^7$)\   & 1.412 $\pm$ 0.582~~     \\
ICF(Fe)\                             & 16.971                \\
%12+log(Fe/H)\                        & 6.38 $\pm$ 0.18~~       \\
log(Fe/O)\                           & $-$1.90 $\pm$ 0.18      \\
$[$O/Fe$]$\                          & 0.48 $\pm$ 0.18~~       \\
$[$Fe/H$]$\                          & $-$1.13 $\pm$ 0.18~~    \\
%& \\
He$^{+}$/H$^{+}$\                    & 0.0922 $\pm$ 0.0020~~   \\
He$^{++}$/H$^{+}$\                   & 0.0002 $\pm$ 0.0001~~   \\
He/H\                                & 0.0924 $\pm$ 0.0020~~   \\
12+log(He/H)\                        & 10.97 $\pm$ 0.01~~      \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}