\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{For all Archeops bolometers from left to right. Photometric quantities
as representative of night flight values: the current, the resistance, and the responsivity.Expected and measured absorbed power, efficiency, and photon and total  noise.}\label{tableallbolophotoquantities}
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline \hline
 Bolometer & $I$ & $R $ & Resp  & $P_{exp}$  & $P_{abs}$  & Eff & NEPphot  & NEPtot   \\
           & ${\rm (nA)}$  & $(\Omega)$ & ${\rm (108~V/W)}$ & ${\rm (pW)}$ & ${\rm (pW)}$ & &${\rm (10^{-17}~W.Hz^{-1/2})}$ & ${\rm (10^{-17}~W.Hz^{-1/2})}$ \\
\par
\hline
    143K01 &      0.57 &      2.78 &      4.98 &       1.7 &    2.6 &      1.3 &      2.2 &      5.1 \\
    143K03 &      0.57 &      2.76 &      4.49 &       1.7 &    2.9 &      1.8 &      2.4 &      3.6 \\
    143K04 &      0.57 &      4.11 &      6.65 &       1.7 &    1.8 &      0.7 &      1.9 &      3.0 \\
    143K05 &      0.57 &      2.33 &      4.27 &       1.7 &    2.9 &      1.7 &      2.4 &      5.1 \\
    143K07 &      0.57 &      2.04 &      3.51 &       1.7 &    3.4 &      1.6 &      2.5 &      6.7 \\
    143T01 &      1.13 &      3.90 &      4.57 &       1.3 &    1.9 &      1.3 &      1.9 &      4.4 \\
    217K01 &      1.70 &      0.95 &      2.04 &       2.0 &    6.1 &      1.3 &      4.2 &      9.1 \\
    217K02 &      1.70 &      0.64 &      1.31 &       2.0 &    8.6 &      2.0 &      5.0 &      9.4 \\
    217K03 &      1.70 &      1.08 &      2.22 &       2.0 &    5.2 &      0.2 &      3.9 &      7.3 \\
    217K04 &      1.22 &      1.11 &      1.93 &       3.5 &    6.7 &      1.8 &      4.4 &      9.5 \\
    217K05 &      1.70 &      0.89 &      1.64 &       2.0 &    7.7 &      1.0 &      4.7 &      7.4 \\
    217K06 &      1.13 &      0.98 &      1.86 &       3.5 &    6.3 &      1.7 &      4.3 &      8.1 \\
    217T04 &      0.91 &      4.39 &      5.29 &       2.1 &    0.5 &      0.7 &      1.2 &      4.4 \\
    217T06 &      0.87 &      5.05 &      4.65 &       2.1 &    2.8 &      1.2 &      2.8 &      6.4 \\
    353K01 &      0.85 &      3.31 &      5.00 &       1.1 &    2.0 &      0.7 &      4.3 &      3.8 \\
    353K02 &      0.85 &      3.98 &      5.37 &       1.1 &    1.9 &      0.6 &      4.2 &      3.8 \\
    353K03 &      0.85 &      3.75 &      5.30 &       1.1 &    1.7 &      0.6 &      4.0 &      3.4 \\
    353K04 &      0.85 &      3.82 &      5.36 &       1.1 &    1.6 &      0.7 &      3.8 &      4.8 \\
    353K05 &      0.85 &      3.42 &      4.99 &       1.1 &    1.9 &      0.7 &      4.2 &      3.7 \\
    353K06 &      0.85 &      5.16 &      5.56 &       1.1 &    3.0 &      0.6 &      5.3 &      4.9 \\
    545K01 &      1.13 &      0.77 &      0.76 &       7.5 &   18.0 &      1.2 &     11.4 &     15.9 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}