\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Detected lines for IR-peak targets, sorted by mask (second night).}
\label{tab:spec_IB_2}
\tiny
\begin{tabular}{l | c c | c c c l | c}
\hline
\hline
ID & \multicolumn{2}{|c|}{Cont. $\lambda$ range $[$\AA$]$} &\multicolumn{4}{c|}{Detected lines} & $z$ \\									% snr_continuum_blue	red
SWIRE & blue & red & $\lambda$ $[$\AA$]$ & $EW$ $[$\AA$]$ & {\it FWHM} $[$\AA$]$ & line & \\
\hline
LH\_125952	& --		& --		&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% --			--
LH\_126546	& 3500--5600	& 6000--8300	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% 1.5			2.0			
LH\_128777	& --		& --		&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3			% --			--
\hline
LH\_575068	& --		& --		&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% --			--
LH\_577220	& --		& 5600--7600	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% --			1.5
LH\_576281	& 3500--5600	& 5600--8600	&	  --		  &	  --	  &	  --	  & --  		  &	  --	  \\ % bump2			% 1.0			1.5
LH\_574939	& 3400--5000	& --		&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% 1.0			--
LH\_574364	& --		& 6000--8500	&	  6521.87	  &	  --39.66  &	  $<$10.50&	  Fe		  &	  --	  \\ % bump3 %second interpr	% --			2.0		
		&		& 		&	  6923.38	  &	  --100.2  &	  10.95   & Mg{\sc ii}(2800)	  &	  1.474   \\
		&		& 		&	  9209.20	  &	  --125.6  &	  7.34    &  [O{\sc ii}](3727)	  &	  1.471   \\
LH\_577291	& --		& 5700--7500	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3			% --			1.5
\hline
EN1\_341469	& --		& 5700--8500	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3			% --			3.0
EN1\_342445	& 3300--5500	& 5600--8500	&	  3545.82	  &	  --177    &	  6.31    & Ly$\alpha$(1216)	  &	  1.916   \\ % bump3L			% 2.0			2.5
		&		& 		&	  4518.67	  &	  --47.75  &	  13.76   &  C{\sc iv}(1549)	  &	  1.917   \\
EN1\_340451	& --		& --		&	  4702.81	  &	  --141.7  &	  8.92    & Ly$\alpha$(1216)	  &	  2.867   \\ % bump3flat		% --			--
		&		& 		&	  6343.29	  &	  --21.04  &	  14.87   & He{\sc ii}(1640)	  &	  2.868   \\
		&		& 		&	  7373.11  	  &	  --	  &	  --	  &  C{\sc iii}](1909)	  &	  2.862   \\
EN1\_339960	& 3600--5600	& 5700--8500	&	  3834.78	  &	  --101.9  &	  27.66   &  C{\sc iv}(1549)	  &	  1.476   \\ % bump3			% 2.0			2.0
		&		& 		&	  4720.29	  &	  --47.48  &	  28.67   &  C{\sc iii}](1909)	  &	  1.473   \\
\hline
EN2\_10334	& 4000--5600	& 6000--8500	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3			% 1.0			3.0
EN2\_11091	& 4000--5600	& 5700--8200	&	  3581.76	  &	  $<$60   &	  5.75    & Ly$\alpha$(1216)	  &	  1.946   \\ % bump3L			% 1.0			2.0
\hline
EN2\_172324	& 3100--5700	& 5700--8500	&	  3333.35	  &	  --68.92  &	  7.36    & Ly$\alpha$(1216)	  &	  1.741   \\ % bump3			% 3.0			3.0
		&		& 		&	  4250.45	  &	  --41.41  &	  25.17   &  C{\sc iv]}(1549)	  &	  1.744   \\
		&		& 		&	  4484.25	  &	  --24.33  &	  45.54   & He{\sc ii}(1640)	  &	  1.734   \\
		&		& 		&	  5223.39	  &	  --21.81  &	  21.37   &  C{\sc iii}](1909)	  &	  1.736   \\
EN2\_167372	& 3200--5600	& 6000--9200	&	  9112.03	  &	  --35.71  &	  19.06   &  [O{\sc ii}](3727)	  &	  1.445   \\ % bump2L			% 2.0			3.5
EN2\_166134	& 3200--5700	& 5700--9000	&	  8711.26	  &	  --31.09  &	  10.23   &  [O{\sc ii}](3727)	  &	  1.337   \\ % bump2			% 3.0			4.5
EN2\_165986	& 3200--5700	& 5600--8700	&	  3845.90	  &	  --	  &	  $<$10.50& Ly$\alpha$(1216)	  &	  2.163   \\ % bump3			% 7.0			6.0
		&		& 		&	  3872.52	  &	  --499.2  &	  146.83  & Ly$\alpha$(1216)	  &	  2.185   \\ 
		&		& 		&	  4433.21	  &	  --51.1   &	  119.74  & Si{\sc iv},O{\sc iv}](1400) &	  2.167   \\
		&		& 		&	  4897.26	  &	  --193.6  &	  118.24  &  C{\sc iv}(1549)	  &	  2.162   \\ 
		&		& 		&	  6026.88	  &	  --240.6  &	  225.46  &  C{\sc iii]}(1909)	  &	  2.157   \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}