\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{Detected lines for IR-peak targets, sorted by mask (first night). For each source, we 
report the observed wavelength, equivalent width (EW), full width at half maximum (FWHM, corrected for 
the instrumental resolution) and identification of 
the detected spectral features. For each detected line, the spectroscopic 
redshift is computed (last column).}
\label{tab:spec_IB_1}
\tiny
\begin{tabular}{l | c c | c c c l | c}
\hline
\hline
ID & \multicolumn{2}{|c|}{Cont. $\lambda$ range $[$\AA$]$} &\multicolumn{4}{c|}{Detected lines} & $z$ \\									% snr_continuum_blue	red
SWIRE & blue & red & $\lambda$ $[$\AA$]$ & $EW$ $[$\AA$]$ & {\it FWHM} $[$\AA$]$ & line & \\
\hline
LH\_247598	& 3500--5000	& 8800--7800	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% 2.0			2.5
LH\_245973	& --		& 6000--8500	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% --			1.5
LH\_247451	& 4000--5000	& 5500--8300	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3			% 1.5			1.5
LH\_245782	& 4400--5500	& 6500--8000	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump2			% 1.5			1.5
LH\_247597	& 3700--5300	& 5500--8000	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3			% 2.0			2.0
\hline
LH\_571442	& --		& 7100--9000	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3flat		% --			2.0	
LH\_572243	& 3300--5000	& 6100--8500	&	  3422.6	  &	  --116.2  &	$<$10.50  & Ly$\alpha$(1216)      &       1.815   \\ % bump2 		   % 3.0		   3.0     
		&		& 		&	  4374.5	  &	  --36.3   &	11.20     & C{\sc iv]}(1549)      &       1.824   \\
		&		& 		&	  5383.4	  &	  --	  &	12.49     & C{\sc iii]}(1909)     &       1.820   \\
LH\_575068	& 3500--4300	& 5600--8200	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3L			% 1.5			2.5	
LH\_572257	& 3300--5600	& 6200--8700	&	  4650.1	  &	  --63.3   &	$<$10.50  &  [O{\sc ii}](3727)     &       0.248   \\ % bump3 		   % 3.0		   3.5     
		&		& 		&	  6255.9	  &	  --38.0   &	$<$10.50  & [O{\sc iii}](5007)    &       0.249   \\
		&		& 		&	  8193.4	  &	  --60.18  &	$<$10.50  &       H$\alpha$(6563) &       0.248   \\
LH\_574364	& 3400--5000	& 5700--8300	&	  6922.8	  &	  --114.0  &	  8.78    &  Mg{\sc ii}(2800)	  &	  1.474   \\				% 2.0			2.5	
\hline
EN1\_202261	& --		& 6200--9000	&	  8717.0	  &	  --39.3   &	$<$10.50  & [O{\sc ii}](3727)	  &	  1.339   \\ % bump2			% --			2.0	
EN1\_205467	& 3500--5300	& 5600--8300	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3flat		% 2.0			2.5	
EN1\_202260	& 3000--5600	& 5700--9500	&	  3942.5	  &	  --449.8  &	  60.61   & C{\sc iv}(1549)	  &	  1.545   \\ % bump2			% 6.0			7.0	
		&		& 		&	  4169.3	  &	  --22.2   &	  21.62   & He{\sc ii}(1640)	  &	  1.541   \\
		&		& 		&	  4845.6	  &	  --111.8  &	  74.07   &  C{\sc iii}]1909	  &	  1.538   \\
		&		& 		&	  7119.7	  &	  --380.5  &	  154.24  & Mg{\sc ii}(2800)	  &	  1.545   \\
\hline
EN1\_282078	& 3100--5200	& 5500--8200	&	  3262.3	  &	  --23.7   &	  48.58   & Ly$\alpha$(1216)	  &	  1.683   \\ % bump3			% 10			10%t4
		&		& 		&	  3762.9	  &	  --62.7   &	  98.73   & Si{\sc iv},O{\sc iv}](1400) &	  1.688   \\
		&		& 		&	  4152.4	  &	  --118.9  &	  79.41   & C{\sc iv}(1549)	  &	  1.681   \\
		&		& 		&	  5673.6	  &	  --188.7  &	  239.87  &	  Fe{\sc ii}	  &	  --	  \\
		&		& 		&	  7517.2	  &	  --132.7  &	  133.29  & Mg{\sc ii}(2800)	  &	  1.687   \\
EN1\_279954	& 3200--5600	& 5700--8500	&	  4176.6	  &	  --242.3  &	  143.82  & Ly$\alpha$(1216)	  &	  2.435   \\ % bump3flat		% 5.5			6.0
		&		&		&	  4157.7	  &	  --5.7    &	$<$10.50  & Ly$\alpha$(1216)        &       2.419   \\
		&		& 		&	  4173.9	  &	  --10.8   &	$<$10.50  & Ly$\alpha$(1216)        &       2.432   \\
		&		& 		&	  4778.3	  &	  --94.8   &	  108.90  & Si{\sc iv},O{\sc iv}](1400) &	  2.413   \\
		&		& 		&	  5280.7	  &	  --94.9   &	  68.99   &  C{\sc iv}(1549)	  &	  2.409   \\
		&		& 		&	  5947.2	  &	  --98.7   &	  166.47  & N{\sc iii}](1750)	  &	  2.398   \\
		&		& 		&	  6512.7	  &	  --198.2  &	  118.23  &  C{\sc iii}](1909)	  &	  2.412   \\
\hline
EN2\_275226	& 3300--5700	& 5600--8500	&	  3377.6	  &	  --143.3  &	  17.29   &  N{\sc v}(1240)	  &	  1.724   \\ % bump2junk		% 3.0			3.6
		&		& 		&	  4211.7	  &	  --294.3  &	  96.77   &  C{\sc iv}(1549)	  &	  1.719   \\
		&		& 		&	  5153.7	  &	  --227.8  &	  130.78  & C{\sc iii]}(1909)	  &	  1.700   \\
		&		& 		&	  7544.8	  &	  --126.9  &	  112.71  & Mg{\sc ii}(2800)	  &	  1.697   \\
EN2\_273717	& 3300--5600	& 5600--8600	&	  3478.8	  &	  --129    &	  $>$100  &  N{\sc v}(1240)	  &	  1.806   \\ % bump3flat		% 4.5			4.0
		&		& 		&	  3949.7	  &	  --64	  &	  83.54   & Si{\sc iv},O{\sc iv}](1400) &	  1.821   \\
		&		& 		&	  4325.4	  & $<$--38.0	  &	  48.37   & C{\sc iv}(1549)	  &	  1.792   \\
		&		& 		&	  5347.8	  &	  --52.1   &	  98.64   &  C{\sc iii]}(1909)	  &	  1.801   \\
EN2\_269695	& 3200--5100	& 5600--8100	&	  --		  &	  --	  &	  --	  &	  --		  &	  --	  \\ % bump3flat		% 3.0			2.6	
\hline
\end{tabular}
\end{table}