\begin{table}%TD.1 
%\centering
\small
\caption{Optical data of additional objects.} \label{opt_add_tab} 
  \begin{tabular}{rrrcrrrr}  
   \hline  \hline
(1)&(2)&(3)&(4)&(5)&(6)&(7)\\  
No &RA&Dec&$z$&$K$&$R$&Class\\ \hline  
 1MA& 3 16 08.4 & $-$55 23 06&  0.486&  17.51&  20.41&N\\ 
 2MA& 3 16 19.0 & $-$55 17 34&  1.027&  18.77&  22.52&G\\ 
 3MA& 3 16 21.8 & $-$55 17 42&  0.000&   --&  22.64&S\\ 
 4MA& 3 16 26.8 & $-$55 18 30&  1.199&  20.23&  22.12&N\\ 
 5MA& 3 16 35.0 & $-$55 18 40&  1.374&   --&  23.89&N\\ 
 6MA& 3 16 39.6 & $-$55 18 50&  0.491&  19.02&  21.84&N\\ 
 7MA& 3 16 26.1 & $-$55 08 14&  0.158&  19.52&  20.14&N\\
 8MA& 3 16 33.8 & $-$55 12 50&  0.486&  20.08&  22.01&N\\ 
 9MA& 3 16 07.9 & $-$55 05 07&  0.786&  18.70&  21.36&N\\ 
10MA& 3 16 27.2 & $-$55 04 23&  0.235&  18.56&  18.47&N\\ 
11MA& 3 16 16.2 & $-$55 02 38&  0.420&   --&  21.28&N\\ 
12MA& 3 16 23.8 & $-$55 08 56&  0.000&  17.57&  22.10&S\\ 
14MA& 3 16 26.5 & $-$55 07 35&  1.070&  18.83&  21.94&N\\ 
15MA& 3 16 24.6 & $-$55 07 25&  0.972&  17.99&  21.02&N\\ 
16MA& 3 13 31.0 & $-$55 13 56&  0.000&   --&  21.87&S\\ 
17MA& 3 13 36.7 & $-$55 14 46&  0.579&  18.09&  21.96&B\\ 
18MA& 3 13 42.3 & $-$55 14 31&  0.583&  17.61&  21.24&N\\ 
19MA& 3 13 44.3 & $-$55 14 34&  0.583&  17.68&  21.30&N\\ 
20MA& 3 13 48.8 & $-$55 14 10&  0.000&  18.95&  20.07&S\\ 
21MA& 3 13 50.4 & $-$55 13 20&  0.552&  18.26&  22.40&N\\ 
22MA& 3 13 52.8 & $-$55 13 37&  0.000&  19.82&  22.29&S\\ 
23MA& 3 13 06.8 & $-$55 13 04&  0.254&   --&  20.09&G\\ 
24MA& 3 13 11.4 & $-$55 11 39&  0.000&   --&  23.10&S\\ 
25MA& 3 13 18.2 & $-$55 13 04&  0.865&   --&   --&N\\ 
26MA& 3 13 19.0 & $-$55 11 37&  0.000&   --&  20.81&S\\ 
27MA& 3 13 24.5 & $-$55 03 11&  0.000&  18.19&  22.54&S\\ 
28MA& 3 13 28.3 & $-$55 01 38&  0.800&  19.46&  22.14&N\\ 
30MA& 3 15 14.6 & $-$55 10 33&  0.000&   --&  22.79&S\\ 
31MA& 3 15 45.7 & $-$55 12 49&  0.628&  17.12&  21.31&G\\ 
32MA& 3 15 43.7 & $-$55 08 57&  0.771&  19.42&  23.17&G\\ 
  \hline 
33MA& 3 14 14.4 & $-$55 19 38&  0.000&   --&  23.08&S\\ 
34MA& 3 14 15.2 & $-$55 21 43&  0.813&  18.16&  22.62&N\\ 
35MA& 3 14 11.5 & $-$55 21 18&  0.869&  18.36&  22.43&N\\ 
36MA& 3 14 08.5 & $-$55 20 24&  0.000&  18.77&  22.64&S\\ 
37MA& 3 13 11.5 & $-$55 21 13&  0.907&   --&  22.25&N\\ 
38MA& 3 13 14.2 & $-$55 26 32&  0.554&   --&  21.98&N\\ 
39MA& 3 13 00.8 & $-$55 25 56&  0.818&   --&  21.03&N\\ 
40MA& 3 13 01.8 & $-$55 25 45&  0.816&   --&  20.85&N\\ 
41MA& 3 13 05.5 & $-$55 25 28&  0.552&   --&  21.11&N\\ 
42MA& 3 13 30.3 & $-$55 24 42&  0.613&   --&  22.89&N\\ 
43MA& 3 13 31.1 & $-$55 24 29&  0.000&   --&   --&S\\ 
44MA& 3 13 33.3 & $-$55 24 15&  0.526&   --&  21.51&N\\ 
45MA& 3 14 41.4 & $-$55 04 34&  0.704&   --&  22.15&N\\ 
46MA& 3 14 48.1 & $-$55 03 04&  0.702&  16.86&  20.67&N\\ 
47MA& 3 14 52.7 & $-$55 05 49&  0.460&  16.40&  19.32&G\\ 
48MA& 3 14 52.8 & $-$55 24 39&  0.228&   --&  18.27&G\\ 
49MA& 3 14 49.0 & $-$55 24 24&  0.159&   --&  17.43&G\\ 
50MA& 3 15 24.2 & $-$55 14 04&  0.774&   --&  22.16&N\\ 
51MA& 3 15 32.4 & $-$55 14 19&  0.700&   --&  20.32&N\\
52MA& 3 15 40.1 & $-$55 12 34&  0.631&  19.22&  21.66&N\\ 
53MA& 3 15 44.6 & $-$55 14 18&  0.275&  18.94&  21.27&N\\ 
54MA& 3 15 46.3 & $-$55 13 55&  0.815&  19.17&  22.89&N\\ 
55MA& 3 15 48.6 & $-$55 13 57&  0.475&  19.91&  22.48&N\\ 
56MA& 3 15 14.0 & $-$55 17 10&  0.813&   --&  20.99&N\\ 
57MA& 3 15 16.9 & $-$55 17 07&  0.000&   --&  22.09&S\\ 
58MA& 3 15 20.7 & $-$55 14 17&  0.500&   --&  19.87&N\\ 
59MA& 3 15 21.8 & $-$55 14 11&  0.495&   --&  22.97&G\\ 
60MA& 3 15 16.9 & $-$55 06 13&  0.840&  18.38&  21.81&N\\ 
61MA& 3 16 08.3 & $-$55 23 17&  0.071&  15.23&  17.50&N\\ 
62MA& 3 15 03.4 & $-$55 16 37&  0.000&  15.55&  17.35&S\\ 
   \hline 
  \end{tabular} 
\end{table}