\begin{table}%t2
\caption{LF parameters.}\label{tab2}
%\centering
\par
         \begin{tabular}{c c c c c c}
            \hline
            \hline
%&&&&& \\[-8pt]
  Type& $\phi^{\ast}_{0}$ & $\gamma$ & $M^{\ast}_{0}$ & $\delta$ & $\alpha$ \\
%&&&&& \\[-8pt]
            \hline
Ellipticals&0.0106&--2.23&--20.03&2.72&--0.46\\
Spirals& 0.0042&--0.52&--20.11&2.35&--1.38\\
            \hline
         \end{tabular}
   \end{table}