\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Magnitudes/flux densities of L1415-IRS.
\label{table:1}} 
\begin{tabular}{l l l l} % centered columns (4 columns)
\hline\hline % inserts double horizontal lines
Wavelength& Brightness & Epoch & Comment \\ % table heading
 $\rm [\mu m]$  & [mag]/[Jy] &       &         \\ % table heading
\hline % inserts single horizontal line
0.7 & $15.87\pm0.08$ & 2006.3094 &  \\ % inserting body of the table
0.7 & $16.06\pm0.06$ & 2006.6598 &  \\ % CCD_08_2006
0.7 & $16.03\pm0.06$ & 2006.7473 &  \\ % CCD_09_2006
0.7 & $16.04\pm0.06$ & 2006.7937 &  \\ % CCD_10_2006
0.9 & $18.37\pm0.24$ & 1996.9254 &  \\
0.9 & $18.36\pm0.70$ & 2001.0602 & nondetection \\
0.9 & $14.58\pm0.10$ & 2006.2519 &  \\
0.9 & $14.61\pm0.07$ & 2006.3094 &  \\
0.9 & $14.78\pm0.06$ & 2006.6598 &  \\ % CCD_08_2006
0.9 & $14.74\pm0.05$ & 2006.7473 &  \\ % CCD_09_2006
0.9 & $14.74\pm0.05$ & 2006.7937 &  \\ % CCD_10_2006
1.24 & $15.02\pm0.08$ & 1998.9774 &  \\
1.66 & $13.68\pm0.05$ & 1998.9774 &  \\
2.16 & $12.39\pm0.03$ & 1998.9774 &  \\
12  & $0.15\pm0.05$~Jy &  1983.5   & mean IRAS epoch \\
25  & $0.49\pm0.06$~Jy &  1983.5   & mean IRAS epoch \\
60  & $1.40\pm0.30$~Jy &  1983.5   & mean IRAS epoch \\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}