\begin{table}%t1
  \caption{\label{harmonicfit}Harmonic fits amplitude and minimum phase near 0.0.}   
  \small  
  %\centering
\par
  \begin{tabular}{c l l}
    \hline\hline
    Filter & ~ Amp.                    & ~~ Min. Phase   \\
           & [mmag]                  &                   
\\
    \hline
$i'$& $47 \pm 3 ~~ (63 \pm 4)$ & $0.962 \pm 0.006 ~~ (0.949 \pm 0.006) $ \\
$r'$& $39 \pm 2 ~~ (48 \pm 2)$ & $0.960 \pm 0.003 ~~ (0.953 \pm 0.003) $ \\
    $V$    & $34 \pm 1$                        & $0.970 \pm 0.001$ \\
    $B$    & $30 \pm 1$                        & $0.979 \pm 0.001$ \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}