\begin{table}%t3
\caption{Parameters describing the LF of our sample.}
\label{bivaLF}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lllcc}
\hline
\hline
% & & & &  \\[-8pt]
Case       & $\phi_{*}/10^{-3}~{\rm Mpc}^{-3}$    & $L_{*}/10{^8}~L_{\odot}$    &$ \alpha$ & 
$ \sigma$\\ 
\hline
All  & $5.32\pm .40$  & $2.00\pm .18$ & $1.241\pm .021$ & $0.748\pm .010$  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}