\begin{table}%t4
\caption{\label{parameter} Physical parameters of the HII galaxy.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{rrl}
\hline
\hline
\multicolumn{1}{c}{Quantity }&
\multicolumn{1}{c}{Value}&
\multicolumn{1}{c}{Notes}\\
\hline\noalign{\smallskip}
$T({\rm OIII})$&
$13~400_{938}^{969}$ K &
\\
$n({\rm SII})$&
$239_{177}^{433}$ cm$^{-3}$ &
\\
${\rm O}^{++}/{\rm H}^{+}$ &
$(7.02\pm0.19)\times 10^{-5}$ &
average $\lambda5007$ and $\lambda4959$ \\
${\rm O}^{+}/{\rm H}^{+}$&
$(2.39\pm0.90)\times 10^{-5}$ &
$\lambda3727$\\
${\rm O/H}$  &
$(9.41\pm0.92)\times 10^{-5}$ &
TOT\\
$12+\log~({\rm O/H})$ &
$7.97\pm0.04$ &
\\
${\rm N^{+}/O^{+}}$&
$(9.87\pm6.48)\times 10^{-2}$ &
\\
$\log~({\rm N/O})$ &
$-1.01\pm0.22$&
\\
${\rm N/H}$&
$(2.36\pm2.44)\times 10^{-6}$&
\\
${\rm S}^{+}/{\rm H}^{+}$ &
$(5.69\pm0.28)\times 10^{-7}$&
average $\lambda6716$ and $\lambda6731$\\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}