\begin{table} %t8      
\caption[]{\label{tab:nsv5783_phel_limb}
Adopted photometric elements for NSV~5783. 
The individual flux and luminosity ratios are based
on the mean stellar and orbital parameters.}
\begin{tabular}{ll}             
\noalign{\smallskip}             
\hline\hline             
\noalign{\smallskip}             
$i$              & $86{\fdg}67 \pm 0{\fdg}09$ \\
$e\cos \omega$   & $0.18162 \pm 0.00007$  \\
$e\sin \omega$   & $-0.0475 \pm 0.0020$  \\
$e$              & $0.1877  \pm 0.0005$ \\             
$\omega$         & $345{\fdg}4 \pm 0{\fdg}6$ \\        

$r_{\rm p}$            & $0.0810 \pm 0.0006$ \\
$r_{\rm s}$            & $0.0782 \pm 0.0006$ \\
$r_{\rm p} + r_{\rm s}$      & $0.1592 \pm 0.0003$ \\
$k$              & $0.966\pm 0.019$ \\
\noalign{\smallskip}             
\end{tabular}             
\begin{tabular}{lrrrr}             
\noalign{\smallskip} 
\hline            
                 & $y$    & $b$    & $v$   & $u$  \\           
                 \hline
\noalign{\smallskip}             
$J_{\rm s}/J_{\rm p}$        & 0.968  & 0.963  & 0.956 & 0.929  \\ 
                 & $\pm$$12$&$\pm$$11$&$\pm$$11$ &$\pm$$11$ \\
$L_{\rm s}/L_{\rm p}$        & 0.9019 & 0.8972 & 0.8938& 0.8690\vspace{-0.8mm} \\ 
                 & $\pm$$31$&$\pm$$20$&$\pm$$16$ &$\pm$$24$ \\
\noalign{\smallskip}             
\hline             
\end{tabular}             
\end{table}