\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{spec2}Spectral X-ray properties of the CHXR sources as determined from XMM-Newton data. $N_{\rm H}$ in $10^{21}$~cm$^{-2}$, {\it kT} in~keV, 
{\it EM} in $10^{52}$~cm$^{-3}$ and $L_{\rm X}$ (0.2--10.0~keV) in erg~s$^{-1}$). 
The second last column names the used detectors and the number of spectral bins.}
 { 
\begin{tabular}{lccccccccccll}\hline\hline
Target & Class(H$\alpha$~{\it EW}) & $N{_{\rm H}}$ &{\it kT}1 & {\it EM}1& {\it kT}2 & {\it EM}2 & {\it kT}3 & {\it EM}3 & log $L_{\rm X}$ & log $L_{\rm X}/L_{\rm bol}$ &Det./bins & Other names\\\hline
CHXR35 & C (25.)& 1.5 & -- & -- & 0.62 & 0.48 & 1.70 & 0.38 & 28.8 (29.0)& --3.4 & PN/MOS2 (35) & Hn 8\\
CHXR37 & W (0.8) & 2.8 & 0.38 & 3.17 (1.42--4.95) & 0.84 & 2.32 & 1.72 & 5.41 & 29.8 (30.1)&  --3.2 & PN/MOS2 (246) & CCE98 1-74\\
CHXR39 (h)& C (71.)& 4.2 & 0.15 & 15.8 (7.3--120.)& 0.70 & 2.68 & 3.15 & 11.8 & 30.1 (30.5) & -- & PN/MOS2 (252)& VZ Cha, Sz 31\\
CHXR39 (l)&  '' & 4.2 & 0.14 & 12.9 (5.5--57.6)& 0.38 & 2.77 & 2.02 & 2.29 & 29.4 (30.1) & --3.0 & PN/MOS2 (78) &\\
CHXR40 & W (1.7)& 2.2 & 0.39 & 3.45 (1.92--4.80) & 0.81 & 3.07 & 1.71 & 5.80 & 29.9 (30.2) & --3.1 &EPIC (383)& CHX 15b\\
CHXR41 & C (30.)& 6.3 & 0.24 & 4.78 (0.44--15.1)& 1.14 & 1.09 & 1.78 & 1.82 & 29.2 (29.9)& --3.3 &EPIC (79) & Sz 33\\
CHXR46 & C (56.)& 4.1 & 0.20 & 7.95 (3.81--29.7)& 0.72 & 6.82 & 1.78 & 7.30 & 29.9 (30.4) & --2.9 &EPIC (375)& WY Cha, Sz 36\\
CHXR53 & W (3.0) & 0.0 & 0.28 & 1.43 (1.11--1.81)& 0.71 & 1.24 & 1.36 & 1.27 & 29.7 (29.7)& --3.0 &EPIC (323) & CCE98~1-109\\
CHXR59 (h)& W (3.0) & 0.8 & 0.32 & 22.6 (9.1--27.8) & 1.07 & 30.4 & 5.23 & 250. & 31.6 (31.7)& --&PN (394)&CCE98~1-117\\
CHXR59 (m)& '' & 0.8 & 0.34 & 15.9 (13.3--19.1)& 1.67 & 30.6 & 5.10 & 35.8 & 30.9 (31.1) & --&PN (218)\\
CHXR59 (l)& '' & 0.8 & 0.22 & 3.15 (2.28--4.66)  & 0.78 & 3.45 & 2.17 & 10.4 & 30.2 (30.3) & --2.6 &PN (125)\\
CHXR60NE & W (1.5) & 1.0 & 0.34 & 0.66 (0.17--1.17)& 0.81 & 0.32 & 1.53 & 1.17 & 29.2 (29.4) & --3.1 &EPIC (88)& Hn 19\\
CHXR60SW & W (3.2) & 2.6 & 0.21 & 1.33 (0.0--2.60)& 0.58 & 0.62 & 1.20 & 0.72 & 29.0 (29.5) & --2.9 &EPIC (50) & Hn 18\\
CHXR62 & W (2.7) & 1.8 & 0.30 & 0.10 (0.0--2.49) & 0.66 & 0.66 & 1.50 & 0.34 & 28.9 (29.1)& --3.6 &EPIC (74)& Hn 20\\
CHXR79 & C (20.)& 9.2 & -- & -- & 1.08 & 1.42 & 2.51 & 1.96 & 29.2 (29.6) & --3.4 & PN (32)& Hn 9\\
CHXR85 & C (20.) & 7.0 & -- & --& 0.86 & 0.70 &--& --& 28.4 (29.0) & --3.7 &PN (10)& Sz 40\\\hline
CHXR58 & ? & 3.0 & 0.38 & 0.35 (0.0--1.29)& 2.02 & 2.93 & 8.62 & 2.33 & 29.7 & &EPIC (196)&\\
CHXR80 & ? & 3.3 & 0.30 & 0.18 (0.0--1.19)& 2.13 & 1.39 & $>$10.0 & 2.50 & 29.7 & &EPIC (146)&\\
CHXR81 & ? & 2.6 & 0.22 & 0.03 (0.1--0.46) & 0.43 & 0.19 & 6.10 & 1.27 & 29.2 & &EPIC (108)&\\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}