\begin{table}%t4
      \caption{\label{tab4}Values of the parameters {\it Y}  and {\it C} for PKS~2005-489
and PKS~2155-304 detected microvariations.}
     $$ 
         \begin{array}{p{0.15\linewidth}cccccc}
            \hline\hline
            %\noalign{\smallskip}
& & { \rm PKS} & { 2005{-}489} & { \rm PKS} & { 2155{-}304}  & \\   
%        \rm   Date    & \rm Filter &  C &  Y (\%) &   C &  Y (\%)\\
            %\noalign{\smallskip}
            \hline
            %\noalign{\smallskip}
%& & {\bf \rm PKS} & {\bf 2005-489} & {\bf \rm PKS} & {\bf 2155-304}  & \\
        \rm   Date    & \rm Filter & Y (\%)  & C  & Y (\%)   & C  \\   
      \hline
07/16/01 & B &  9.2 & 6.1  &  4.8 & 12.1 \\
         &  V &  7.7 & 9.5  &  16.1  & 25.5 \\ 
         &  R & 15.1 & 14.4 &  25.7  &  45.4 \\ 
\par
         &  I & 4.2 & 4.7 &  2.2  & 6.7 \\ 
         &  J & 11.9 & 3.4 & - & - \\	                 
         &  H &  8.9 & 3.7  & - & - \\
\hline
07/17/01 &   B &  6.6  & 6.7 &- & - \\
         &   V &  10.8  & 15.6 & - & - \\
         &   R & 15.0  &   15.5 &- & - \\
         &   I &  2.5  & 5.9 & - & - \\
         &   J &  10.9  &  3.7 &- & - \\
         &   H &  9.4  & 5.2 & - & - \\
 \hline
07/18/01   &    B & - & - &  2.7 & 5.7\\
           &    V & - &-   &  6.6 & 12.6 \\
         &     R & - & - &  30.3   & 15.2 \\
         &     I &-  &-   &  1.6 & 3.7\\
\hline
08/12/01   &   B & - & -  & 15.0 & 7.6 \\
           &   V & - & - &  10.0 & 14.6  \\
           &   R &-  &- &  13.9 & 8.7  \\
         &    I & - &-   &  14.8 & 12.3 \\
\hline
11/10/01   &   V &-  & -  &  9.6 & 47.7 \\
           &   R &-  & -  &  13.2 & 85.3 \\
            %\noalign{\smallskip}
            \hline
         \end{array}
     $$ 
\par
   \end{table}