\begin{table}%tA.2
\caption{Radius fitting parameters.}\label{tab:Radius-parameters}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccc} 
\hline \hline
$Z$ & $M/{M}_\odot$ & $\alpha$ & $\beta$ \\ \hline
  0.02& 1& --0.5047& 0.8163\\  0.02& 2& --0.44956& 0.75637\\ 0.02& 3& --0.85366& 0.84665\\ 0.02& 4& --0.97215& 0.85531\\ 0.02& 5& --0.80457& 0.80302\\ 0.02& 6& --0.083275& 0.62613\\ 0.008& 1& --0.43725& 0.76396\\ 0.008& 2& --0.558475& 0.766392\\ 0.008& 3& --1.21167& 0.919587\\ 0.008& 4& --1.345& 0.92926\\ 0.008& 5& --0.47064& 0.70514\\ 0.008& 6& --0.62494& 0.72929\\ 0.004& 1& --0.28398& 0.69964\\ 0.004& 2& --1.0385& 0.89392\\ 0.004& 3& --1.3532& 0.94287\\ 0.004& 4& --1.0266& 0.8409\\ 0.004& 5& --0.35658& 0.66565\\ 0.004& 6& --0.39832& 0.66837\\ 0.0001& 1& --0.45898& 0.69964\\ 0.0001& 2& --1.2135& 0.89392\\ 0.0001& 3& --1.5282& 0.94287\\ 0.0001& 4& --1.25& 0.8409\\ 0.0001& 5& --0.47158& 0.66565\\ 0.0001& 6& --0.47158& 0.655665\\ \hline 
  \end{tabular} 
\end{table}