\begin{table}%ta.1
%\centering
\par
   \caption{Mean total errors of NIR photometry.   \label{t:mtoerr}}
   \begin{tabular}{ccccc}
      \hline \hline
   Mag&$\sigma_{\rm J}$&$\sigma_{\rm H}$&$\sigma_{\rm K}$&$\sigma_{\rm L^\prime}$\\
      \hline
 $<$5   & $0\fm 02$ & $0\fm 02$ & $0\fm 02$ & $0\fm 02$  \\
  5--8  & $0\fm 03$ & $0\fm 02$ & $0\fm 02$ & $0\fm 04$  \\
  8--11 & $0\fm 04$ & $0\fm 03$ & $0\fm 03$ &            \\
 11--14 & $0\fm 06$ &           &           &             \\
      \hline
   \end{tabular}
\end{table}