\begin{table}%t2
 \caption{Wavelength and flux estimates in the $J$- and $H$-band spectra of HH~154 \citep[based~on~observations~by][]{itoh2000}.}\label{fluxes}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{crl} 
  \hline
  \hline
 & & \\[-8pt]
$\lambda_{\rm obs}^{~\dagger}$ & $10^{15}\times F_{\rm line}^{~\ddag}$  & Identification \& $\lambda_{\rm air}$ (\um)\\
(\um)                           & (\ecs)                                  & \citep[FeII:~][]{quinet1996} \\         
  \hline
 & & \\[-8pt]
1.0866	& $26.0 \pm 4.6 $ &  He~I~1.083034   ~~$^3{\rm P}^\circ~{\rm 2p}{-}^3{\rm S}^{}~{\rm 2s}$ \\
1.2566	& $70.2 \pm 4.6 $ &  [Fe~II]~1.256680   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^6{\rm D}$\\
1.2785	& $13.2 \pm 5.2 $ &  [Fe~II]~1.278776   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^6{\rm D}$\\
1.2942	& $19.2 \pm 1.6 $ &  [Fe~II]~1.294268   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^6{\rm D}$\\
1.3205	& $25.5 \pm 2.1 $ &  [Fe~II]~1.320554   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^6{\rm D}$\\
1.3272	& $19.9 \pm 4.0 $ &  [Fe~II]~1.327776   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^6{\rm D}$\\
1.5334	& $20.7 \pm 1.1 $ &  [Fe~II]~1.533471   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.5995	& $13.0 \pm 1.7 $ &  [Fe~II]~1.599473   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.6435	& $112.3\pm 1.9 $ &  [Fe~II]~1.643550   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.6678	& $8.6 	\pm 2.0 $ &  [Fe~II]~1.663766   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.6769	& $13.7 \pm 1.7 $ &  [Fe~II]~1.676876   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.7045	& $5.0 	\pm 2.0 $ &  $-$ \\
1.7156	& $6.0 	\pm 2.0 $ &  [Fe~II]~1.711129   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.7490	& $6.0 	\pm 2.0 $ &  [Fe~II]~1.744934   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.8045	& $13.0 \pm 4.0 $ &  [Fe~II]~1.800016   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
1.8134	& $22.0 \pm 6.6 $ &  [Fe~II]~1.809395   ~~~${\rm a}^4{\rm D}{-}{\rm a}^4{\rm F}$\\
  \hline
1.0938	& $1.4 	\pm 4.6 $ &  H~I \pgamma \\
1.2818	& $4.1  \pm 5.2 $ &  H~I \pbeta \\
  \hline
  \end{tabular}}
\medskip
Notes to the Table:  
$^{\dagger}$~Estimated accuracy is $\Delta \lambda = \pm 0.004$~\um.  $^{\ddag}$~Flux calibration from Y.~Itoh (private communication). 
\end{table}