\begin{table}%t8
\caption{Physical parameters for V5114 Sgr: \ion{O}{i} $\lambda\lambda6300/6363$ 
line ratios, optical depth in $\lambda6300$ ($\tau _{6300}$), electron 
temperature, \ion{O}{i}~mass, [\ion{O}{iii}]~line ratios and electron densities.}
\label{Physpars1}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c c c c c }
\hline\hline
 %& & & & & & & & & & \\[-8pt]
Date   & $j_{6300}/j_{6363}$	&$\tau$& $T_{\rm e}$(K)& $M_{\ion{O}{i}}$($M_\odot$) & 
$\frac{j_{4959}+j_{5007}}{j_{4363}}$ & $N_{\rm e}$(cm$^{-3}$)\\
\hline
Jun. 26	& 1.74	& 2.10	& 4390	& 3.02E-6 & 1.60 & 1.28E9 \\
Jun. 28 	& 1.15	& 6.09	& 3659	& 1.87E-5 & 2.37 & 3.53E9 \\
Aug. 14  & 1.93	& 1.60  & 5743 & 2.36E-7 & 5.69 & 7.01E8 \\
Sep. 26  & 1.17   & 5.69  & 6022 & 5.73E-7 & 23.79 & 1.30E7 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}