\begin{table}%t5
      \caption{Reddening-corrected near infra red line fluxes 
      (in erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$) observed with NIRIS at Lick Observatory on June~22, 2004, UT.}
         \label{OptIRfluxes}
         %\centering
\small
         \begin{tabular}{p{0.4\linewidth}l l}
            \hline
            \hline
            wavelength &  ID     & flux \\
            \hline
0.9015  & \ion{H}{i}~Pa10        &       1.615E--13\\
0.9229  & \ion{H}{i}~Pa9        &       6.132E--12\\
0.9381  & ~ 		             &       1.026E--13\\
0.9545  & \ion{H}{i}~Pa$\epsilon$  &       5.604E--13\\
0.9913  & [\ion{S}{viii}]     &       4.641E--13\\
1.0049 + 1.0124  & \ion{H}{i}~Pa$\delta$+\ion{He}{ii} & 1.841E--12\\
1.0400  & [\ion{N}{i}]          &       4.165E--13 \\
1.0534  &               &       4.482E--14\\
1.0830  & \ion{He}{i}           &       1.665E--11\\
1.0938  & \ion{H}{i}~Pa$\gamma$    &       1.421E--12\\
1.1114  & ?             &       2.438E--13\\
1.1287  & \ion{O}{i}            &       1.076E--12\\
1.1626  & \ion{He}{ii} ?        &       3.708E--13\\
1.1911  & ?             &       2.826E--13\\
1.2528  & [\ion{Si}{ix}]+\ion{He}{i}    &       2.144E--13\\
1.2818  & \ion{H}{i}~Pa$\beta$     &       2.230E--12\\
1.3164  & \ion{O}{i}            &       1.044E--13\\
1.4567  &               &       5.686E--14\\
1.4760  & \ion{He}{ii}          &       5.382E--14\\
1.5528  & ?             &       1.671E--13\\
1.5719  & \ion{He}{ii}          &       3.884E--14\\
1.5881  & \ion{H}{i}~Br14        &       4.318E--14\\
1.6109  & \ion{H}{i}~Br13        &       6.792E--14\\
1.6407  & \ion{H}{i}~Br12        &       7.936E--14\\
1.6806  & \ion{H}{i}~Br11        &       1.056E--13\\
1.7002  & \ion{He}{i}           &       3.356E--14\\
1.7362  & \ion{H}{i}~Br10        &       2.157E--13\\
1.9440  &               &       2.207E--13\\
1.9621  &               &       3.045E--13\\
2.0383  &               &       1.653E--14\\
2.0581  & \ion{He}{i}           &       2.128E--13\\
2.1068  &               &       1.501E--13\\
2.1655  & \ion{H}{i}~Br$\gamma$    &       3.019E--13\\
          \hline
         \end{tabular}
   \end{table}