\begin{table}%t1
\caption{Best fit Schechter parameters.}\label{tabSTY} 
%\centering
\small
\begin{tabular}{cc}
\hline
\hline 
 & \\[-8pt]
$M^*_0$           & $11.16$       \\
$M^*_1$       & $+0.17\pm0.05$    \\ 
$M^*_2$            & $-0.07\pm0.01$ \\
$\alpha^*_0$   & $-1.18$   \\
$\alpha^*_1$  & $-0.082\pm0.033$  \\
$\phi^*_0$         & $0.0035$          \\
$\phi^*_1$      & $-2.20\pm0.18$     \\
 & \\[-8pt]
\hline 
\end{tabular}
\end{table}