\begin{table}%t3
\caption{As in Table \ref{t:linedata} for the O, Mg, Si, and Ca~lines. Equivalent widths are given for all but the strong \ion{Mg}{i}~\textit{b}~lines.}
\label{t:linedata2}
%\centering
\small
\begin{tabular}{cccrclr} 
\hline\hline
Wavelength &	Species & E.P.	&	$\log gf$	&	$\log\Gamma$	&	$(1-\alpha)/2$ & {\it EW} \\	
\AA &	& eV	&	&	rad cm$^3$ s$^{-1}$ &	& m\AA \\	
\hline
7771.944	&	\ion{O}{i}	&	9.146	&	$ 0.37$	&	$-7.469$	&	0.383	&	38.2	\\
7774.166	&	\ion{O}{i}	&	9.146	&	$ 0.22$	&	$-7.469$    &	0.383	&	31.7	\\
7775.388	&	\ion{O}{i}	&	9.146	&	$ 0.00$	&	$-7.469$	&	0.383	&	22.9	\\
4571.096    &  \ion{Mg}{i} &   0.000   &   $-5.39$ &   $-7.645$    &   0.377   &   19.4    \\
5167.321	&  \ion{Mg}{i}	&	2.709	&	$-0.86$	&	$-7.267$	&	0.381	&	----	\\
5172.684	&  \ion{Mg}{i}	&	2.712	&	$-0.38$	&	$-7.267$	&	0.381	&	----	\\
5183.604	&  \ion{Mg}{i}	&	2.717	&	$-0.16$	&	$-7.267$	&	0.381	&	----	\\
5711.100    &  \ion{Mg}{i} &   4.346   &   $-1.67$ &    $-7.218$    &   0.300 $\dagger$	        &   17.6    \\
5708.397    &  \ion{Si}{i} &   4.954   &   $-1.37$ &    $-7.183$    &   0.300 $\dagger$	        &   10.0    \\
5948.540    &  \ion{Si}{i} &   5.082   &   $-1.13$ &    $-7.169$    &   0.300 $\dagger$	        &   12.0    \\
7918.382    &  \ion{Si}{i} &   5.954   &   $-0.51$ &    $-7.010$    &   0.300 $\dagger$	        &   10.3    \\
7932.348    &  \ion{Si}{i} &   5.964   &   $-0.37$ &    $-7.006$    &   0.300 $\dagger$	        &   10.5    \\
4526.928    &  \ion{Ca}{i} &   2.709	&   $-0.42$ &   $-7.021$     &   0.300 $\dagger$	        &   15.8    \\
4578.551    &  \ion{Ca}{i} &  	2.521	&   $-0.56$ &   $-7.125$     &   0.300 $\dagger$	        &   18.3    \\
5512.980    &  \ion{Ca}{i} &  	2.933	&   $-0.30$ &   $-7.269$    &   0.300 $\dagger$	        &   16.7    \\
6166.439    &  \ion{Ca}{i} &  	2.521	&   $-0.90$ &   $-7.146$    &   0.372   &   11.3    \\
6169.042    &  \ion{Ca}{i} &  	2.523	&   $-0.54$ &   $-7.146$    &   0.372   &   21.0    \\
6169.563    &  \ion{Ca}{i} &  	2.526	&   $-0.27$ &   $-7.145$    &   0.372   &   30.6    \\
6439.075    &  \ion{Ca}{i} &  	2.526	&   $ 0.47$ &   $-7.569$    &   0.379   &   69.4    \\
6471.662    &  \ion{Ca}{i} &  	2.526	&   $-0.59$ &   $-7.570$    &   0.380   &   24.4    \\
6493.781    &  \ion{Ca}{i} &  	2.521	&   $ 0.14$ &   $-7.571$    &   0.381   &   54.8    \\
6499.650    &  \ion{Ca}{i} &  	2.523	&   $-0.59$ &   $-7.571$    &   0.381   &   18.1    \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}