\begin{table}%T1
%\centering
\small
\caption{The parameters of the model. $\sigma_{\rm max}$ is $\sigma_\nu$ at ${\cal M}_{\rm max}$, $\sigma_{\rm 10}$ is $\sigma_\nu$ at ${\cal M}_{\rm s}=10$. } 
\label{tabl1}
%\medskip
\begin{tabular}{rcccccc} \hline
\hline
${\cal M}_{\rm 0}$ & $k$  & $c_{\rm 1}$ & ${\cal M}_{\rm max}$ &$l_{\nu \rm max}$&$\sigma_{\rm max}$& $\sigma_{\rm 10}$   \\[0.2mm] 
%\hline
 &   &  &  & & $\times 10^{ - 3}$ &  $\times 10^{ - 3}$  \\ 
\hline
   1000 & 2/3 & 1  &7.9  &3.710 &5.734&7.532\\ 
   1000 & 2/3 & 100&7.2  &4.066 &5.542&7.958\\ 
   500  & 2/3 & 1  &7.7  &1.902 &7.161&9.647\\ 
   500  & 2/3 & 100&6.9  &2.098 &6.795&10.19\\ 
   100  & 2/3 & 1  &7.2  &0.406 &11.93&17.12\\ 
   100  & 2/3 & 100&6.5  &0.455 &11.60&18.10\\ 
   100  & 1   & 1  &7.8  &0.299 &9.780&12.94\\ 
   100  & 1   & 100&6.9  &0.334 &9.244&13.75\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}