\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{The pn and MOS~1 data for all observations are
fitted in the 0.18--1.2~keV band with an absorbed BB model
including a Gaussian absorption line. The Gaussian width has
been fixed to $\sigma=75$ eV.\label{fitf1}}
\begin{tabular}{l|ccccc}
\hline
\hline
{Rev.--Inst.}  &  {$n_{\rm H}$} &   {\it kT}   & 
{$E_{\rm{line}}$} & {$-EW_{\rm{line}}$} & {$\chi^2/\rm d.o.f.$} \\
{} & {$10^{20}$ cm$^{-2}$} & {(eV)} & {(eV)} 
& {(eV)} & {} \\
\hline
078--mos1 & $\rm 0.72^{+0.35}_{-0.33}$  & $\rm 84.4^{+1.1}_{-1.8}$
& $\rm 340^{+140}_{-165}$  & $<$20 & 58/53 \\
175--pn & $\rm 0.82^{+0.28}_{-0.42}$  & $\rm 83.7^{+0.7}_{-1.2}$ &
$\rm 249^{+102}_{-105}$  & $<$40 & 141/152 \\
533--pn & $\rm 1.20^{+0.11}_{-0.27}$       &
$\rm 85.0^{+1.1}_{-1.0}$    & $\rm 297^{+22}_{-19}$  & $\rm 32^{+11}_{-10}$ &
178/160 \\
533--mos1 & $\rm 1.20^{+0.25}_{-0.57}$       &
$\rm 87.0^{+1.9}_{-1.8}$    & $\rm 301^{+53}_{-40}$   & $\rm 35^{+25}_{-24}$ & 58/50 \\
534--pn & $\rm 1.05^{+0.19}_{-0.42}$       &
$\rm 85.7^{+1.1}_{-1.1}$    & $\rm 308^{+18}_{-22}$   & $\rm 35^{+8}_{-6}$ & 159/162 \\
534--mos1 & $\rm 0.82^{+0.31}_{-0.36}$       &
$\rm 86.5^{+1.3}_{-2.5}$    & $\rm 320^{+50}_{-35}$   & $\rm 25^{+18}_{-18}$ & 69/51 \\
622--mos1 & $\rm 1.40^{+0.32}_{-0.82}$       &
$\rm 86.5^{+2.2}_{-1.9}$    & $\rm 350^{+130}_{-150}$   & $<$50 & 46/48 \\
711--mos1 & $\rm 1.80^{+1.05}_{-1.10}$       &
$\rm 90.3^{+2.2}_{-2.8}$    & $\rm 370^{+40}_{-55}$   & $\rm 45^{+23}_{-21}$ &
47/47 \\
815--pn & $\rm 1.32^{+0.35}_{-0.19}$       &
$\rm 91.4^{+1.1}_{-1.2}$    & $\rm 308^{+11}_{-9}$   & $\rm 70^{+7}_{-9}$ & 160/163 \\
815--mos1 & $\rm 1.72^{+0.63}_{-1.05}$       &
$\rm 91.0^{+2.8}_{-2.9}$    & $\rm 370^{+20}_{-20}$   & $\rm 50^{+20}_{-15}$ &
50/52 \\
1086--pn & $\rm 1.39^{+0.30}_{-0.17}$ & 
$\rm 89.6^{+1.2}_{-0.5}$& $\rm 315^{+9}_{-10}$& $\rm 56^{+6}_{-6}$ & 201/170 \\[1mm]
\hline
\end{tabular} 
\end{table}