\begin{table}%t2
\caption{\label{tab2}Photometry and adopted atmospheric parameters.}
\small %\centering
\par
\begin{tabular}{lrrr}
\hline\hline
Parameter          & CS~31080-095   & CS~22958-042  & CS~29528-041\\
\hline
$V$            &  12.989       & 14.516       & 14.60\\
$B-V$          &  0.521        & 0.479        & 0.42\\
$U-B$          & $-$0.291      &  \nodata     & $-$0.19\\
$V-R$          &  0.317        & 0.294        & \nodata \\
$V-I$          &  0.617        & 0.614        & \nodata \\
$V-K$          &  1.397        & 1.303        & 1.292\\
$J-H$          &  0.272        & 0.227        & 0.314 \\
$J-K$          &  0.350        & 0.302        & 0.339 \\
               &               &              & \\
$E(B-V)$       &  0.009        & 0.025        & 0.030 \\
               &               &              & \\
\teff($B-V$)$_{0}$   &  5671         & 5897         & 6378 \\
\teff($V-R$)$_{0}$   &  5964         & 6221         &\nodata \\
\teff($V-I$)$_{0}$   &  6020         & 6146         &\nodata \\
\teff($R-I$)$_{0}$   &  6224         & 6135         &\nodata \\
\teff($V-K$)$_{0}$   &  6077         & 6344         & 6199 \\
\teff($J-H$)$_{0}$   &  5940         & 6277         & 5947 \\
\teff($J-K$)$_{0}$   &  5822         & 6156         & 6266 \\
               &               &              & \\
Adopted: & & & \\
\teff(Fe lines)      & 6050          & 6250         & 6150 \\
\logg                & 4.50          & 3.50         & 4.00 \\
\feh                 & $-$2.85       &$-$2.85       & $-$3.30 \\
\mic(km s$^{-1}$)           & 1.0    & 1.5          & 1.3 \\
\hline                                     
\end{tabular}                              
\end{table}