\begin{table}%t1
\caption{Parameters of the spectral lines.}
\label{tab1}
%\centering
$$
 \begin{tabular}{lr@{.}lccccr@{\quad}lccr@{ -- }lcc}
 \hline\hline
 Element & \multicolumn{2}{c}{$\lambda_{\rm lab}$} & $W_\lambda$ & Multiplet No. & $h$ & $\log\tau_5$ & 
\multicolumn{2}{c}{$g_{\rm eff}$} & EP$_{\rm low}$ & $\log~ (gf)$ & \multicolumn{2}{c}{Term designation} & $\alpha$ & $\sigma$ \\
        & \multicolumn{2}{c}{[\AA]}               & [m\AA] &   &  [km] &  &\multicolumn{2}{c}{                          } &     [eV]       &             &  \multicolumn{2}{c}{    }            &                  & [$a_0^2$]\\     
\noalign{\smallskip}
 \hline          
\noalign{\smallskip}
 \quad \ion{Fe}{i}  & 4992 & 7804   & 8  & 1110 & 134 & --1.0 & 1.3 & (0.75)    &  4.260          & --2.270       & z$^{3}{\rm P}_1^{\rm o}$   & g$^{5}{\rm F}_1$             & 0.281  & 993  \\
 \quad \ion{Fe}{ii} & 4993 & 3505   & 34 & 36   & 169 & --1.2 & 0.6 & (0.7)     &  2.807          & --3.730       & b$^{4}{\rm F}_{4\frac{1}{2}}$       & z$^{6}{\rm P}_{3\frac{1}{2}}^{\rm o}$ &  --    & --  \\
 \quad \ion{Fe}{i}  & 4994 & 1295   & 95 & 16   & 597 & --4.7 & 1.5 & (1.5)     &  0.915          & --2.956       & a$^{5}{\rm F}_4$           & z$^{5}{\rm F}_3^{\rm o}$     & 0.245  & 246   \\
 \quad \ion{Ca}{i}  & 6455 & 598    & 48 & 19   & 246 & --1.7 & 1.0 & (1.1)     &  2.523 	 & --1.370       & 3d4s$^{3}{\rm D}_2$        & 3d4p$^{1}{\rm D}_2^{\rm o}$  & 0.241  & 365\\
 \quad \ion{Fe}{ii} & 6456 & 383    & 57 & 74   & 270 & --1.9 & 1.2 & (1.2)     &  3.903          & --2.082       & b$^{4}{\rm D}_{3\frac{1}{2}}$       & z$^{4}{\rm P}_{2\frac{1}{2}}^{\rm o}$ &  --    & -- \\
\noalign{\smallskip}
 \hline
 \end{tabular}
 $$
 \end{table}