\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{Observed and dereddened line fluxes for the WHT+ISIS spectrum at
${\rm PA}= 125^{\circ}$ (normalized to \hb~=~100).  Percentage rms errors are given within brackets.}
 %\centering
\small
 \begin{tabular}{@{}lrrr@{}}
 \hline \hline\noalign{\smallskip}
Line Ident. (\AA)&$\lambda$(Obs.)&Observed flux&Dereddened flux\\
 \hline
{}[O{\sc ii}] 3726.0, 3728.8		     &3726.8    &62.7\ (6.1)   &274.1\ (9.0)\\
{}[Ne{\sc iii}] 3868.7			     &3868.6    &46.0\ (6.0)   &174.8\ (8.5)\\
{}[Ne{\sc iii}] 3967.5 + H$\epsilon$         &3968.0    &18.2\ (12.4)   &61.7\ (13.5)\\
H$\gamma$ 4340.5 			     &4339.9    &25.3\ (6.8)    &51.8\ (7.5)\\
He{\sc ii} 4685.7 		             &4685.3    &47.7\ (4.0)    &59.9\ (4.1)\\
H$\beta$ 4861.3 		             &4860.9    &100.0\ (2.5)   &100.0\ (2.5)\\
{}[O{\sc iii}] 4958.9 		             &4958.4    &194.8\ (1.8)   &173.2\ (1.9)\\
{}[O{\sc iii}] 5006.8 		             &5006.4    &630.3\ (1.6)   &530.3\ (1.7)\\
{}[N{\sc i}] 5197.9, 5200.2 	             &5198.6    &17.3\ (8.5)    &11.8\ (8.7)\\
He{\sc ii} 5411.6 		             &5410.1	&7.9\ (18.4)	&4.4\ (18.6)\\
{}[N{\sc ii}] 5754.6 		             &5753.6    &37.5\ (4.1)    &16.1\ (5.6)\\
He{\sc i} 5875.7 		             &5874.7    &24.7\ (6.5)    & 9.8\ (7.7)\\
{}[O{\sc i}] 6300.3 		             &6298.9    &43.5\ (5.1)    &13.1\ (7.4)\\
{}[S{\sc iii}] 6312.1 		             &6309.6    &11.1\ (21.2)	&3.3\ (21.9)\\
{}[O{\sc i}] 6363.8  		             &6362.3    &14.1\ (14.3)	&4.1\ (15.4)\\
{}[N{\sc ii}] 6548.0 	 	             &6546.4    &876.9\ (1.5)   &226.4\ (6.3)\\
H$\alpha$ 6562.8 		             &6561.0    &1116.0\ (1.4)   &285.6\ (6.3)\\
{}[N{\sc ii}] 6583.4  		             &6581.7    &2732.1\ (1.4)   &690.6\ (6.4)\\
He{\sc i} 6678.1  		             &6676.7    &13.8\ (12.3)	&3.3\ (13.9)\\
{}[S{\sc ii}] 6716.5  		             &6714.9    &141.2\ (2.1)    &32.9\ (6.9)\\
{}[S{\sc ii}] 6730.8  		             &6729.2    &127.4\ (2.2)    &29.5\ (7.0)\\
He{\sc i} 7065.3			     &7063.5    &17.3\ (8.5)     &3.3\ (11.4)\\
{}[Ar{\sc iii}] 7135.8			     &7134.0    &74.7\ (2.8)    &13.5\ (8.2)\\
{}[O{\sc ii}] 7319.4			     &7317.7    &19.8\ (10.3)	&3.2\ (13.2)\\
{}[O{\sc ii}] 7330.3			     &7328.3    &18.6\ (9.7)     &3.0\ (12.8)\\
He{\sc ii} 7592.7			     &7590.0	&6.0\ (26.2)	&0.8\ (27.7)\\
{}[Ar{\sc iii}] 7751.4			     &7749.2    &24.8\ (6.0)     &3.1\ (11.2)\\
He{\sc ii} 8236.8			     &8234.8	&8.2\ (16.4)	&0.8\ (19.6)\\
{}[S{\sc iii}] 9068.9			     &9066.4    &288.3\ (2.3)    &19.0\ (12.5)\\
P9 9229.0				     &9227.5    &37.2\ (10.9)	&2.3\ (16.6)\\
{}[S{\sc iii}] 9531.0			     &9528.5    &524.0\ (2.9)    &29.9\ (13.3)\\
P7  10049.4				     &10047.2	&70.7\ (28.5)	 &3.5\ (31.6)\\
He{\sc ii} 10123.6			     &10121.6   &221.1\ (10.2)	&10.8\ (17.1)\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}