\begin{table}%t4
\caption{Main lines detected in the WR star \object{OGLE00504344-7327053}
and their equivalent widths.}\label{tab4}
%\centering
\small
 \begin{tabular}{lr}
  \hline \hline
 & \\[-8pt]
Line & $EW$ (\AA) \\
 \hline
H$\delta$ + He~II& --4.5   \\
He~II~$\lambda$~4200& --1.0   \\
H$\gamma$ + He~II & --1.9   \\
He~II~$\lambda$~4517& --0.3  \\
He~II~$\lambda$~4542& --1.3  \\
N~V~$\lambda$~4610& --0.4     \\
N~III~4642&     --2.0  \\
He~II~$\lambda$~4686& --43.4  \\
H$\beta$ + He~II& --8.5   \\
He~II~$\lambda$~5411& --6.9   \\
C~IV$\lambda$~5802+5812& --1.9         \\
He~I~$\lambda$~5875& --1.5   \\
H$\alpha$ + He~II& --33.3  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}