\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{Predicted maximum 511~keV emission fluxes for confirmed or potentially misaligned nearby microquasars. Fluxes were calculated for "Average Jet'', that is using a positron rate 
of 10$^{41}$ e$^{+}$~s$^{-1}$.}\label{tab:predic}
\begin{tabular}{lccc}
\noalign{\smallskip}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
\quad\mbox{Source} &   \mbox{Jet} &   \mbox{Distance} &   \mbox{Flux for "Average Jet''} \\
&&    \mbox{(kpc)} & \qquad \mbox{(10$^{-4}$~cm$^2$~s$^{-1}$)}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
\noalign{\smallskip}
\mbox{GRO J1655-40} &  \mbox{Misaligned} & 3.2 & 0.49\\
\mbox{V4641 Sgr} &  \mbox{Misaligned} & 9.6 & 0.05\\
\mbox{XTE J1550-564}  &  \mbox{Misaligned?}  & 5.3 &  0.18\\
\mbox{XTE J1118+480} &   & 1.8 & 1.53\\
\mbox{LS I +61$^\circ$ 303} &   & 2 & 1.24\\
\mbox{Cyg X-1}  &   & 2.5 & 0.79\\
\mbox{Sco X-1}  &   & 2.8 &  0.63\\
\mbox{LS 5039}  &   & 2.9 & 0.59\\
\mbox{SS 433} &  & 4.8 & 0.22\\
\mbox{GRS 1758-258} &    & 8.5 & 0.07\\
\mbox{Cyg X-3}  &    & 9 &  0.06  \\
\mbox{Cir X-1$_2$} &    & 10 &  0.05\\
\mbox{GRS 1915+105$_2$} &   & 12.5 &  0.03\\
\mbox{GX 339-4} &   & $\geq$8 &  $\leq$0.08\\
\mbox{XTE J1748-288} &  & $\geq$8 &  $\leq$0.08\\
\mbox{1E 1740.7-2942} &  & 8.5 & 0.07\\
\mbox{IGR J17091-3624} &   & 8.5? &  0.07\\
\mbox{IGR J17303-0601} &   & 8.5? &  0.07\\
\mbox{IGR J17464-3213} &   & 8.5? &  0.07\\
\mbox{IGR J18406-0539} &   & 8.5? &  0.07\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}