\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{Resolution at which Lick indices are measured.\label{resolution.lick}}
\small
\begin{tabular}{lrlr}
\hline\hline
Index        & Resolution & Index & Resolution\\
             & (km~s$^{-1}$)     &       &  (km~s$^{-1}$)  \\
\hline  
H$\delta_A$  & 325        & Ca4455  & 250 \\
H$\delta_F$  & 325        & Fe4531  & 250\\
CN$_1$       & 325        & C4668   & 250\\
CN$_2$       & 325        & H$\beta$& 225\\
Ca4227       & 300        & Fe5015  & 200\\ 
G4300        & 300        & Mgb     & 200\\
H$\gamma_A$  & 275        & Fe5270  & 200\\
H$\gamma_F$  & 275        & Fe5335  & 200\\
Fe4383       & 250        &         &   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}