\begin{table}%t1
\caption{Abundance determination errors.
Parameter variation and corresponding uncertainty in
abundance determination ($\Delta~T_{\rm eff} = +100$~K, $\Delta$~\logg~=~+0.2,
$\Delta~[$Fe/H$] = -0.25$ for [Fe/H$] < 0$ and $\Delta~[$Fe/H$] = +0.1$ for 
[Fe/H$]>0$, $\Delta~V_t= +0.2$~km~s$^{-1}$).}
\label{tab1}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccc}
\hline\hline
Element& $\Delta$\Teff & $\Delta$\logg & $\Delta$\FeH & $\Delta$\Vt &
$\Delta$
tot\\
\hline
\multicolumn{3}{c}{HD~161178}&\multicolumn{3}{c}{4789/2.2/--0.24/1.3}\\
\hline
FeI   &   0.06&    0.01&   --0.03&   --0.10&    0.12 \\
FeII  & --0.10&    0.08&   --0.19&   --0.08&    0.24 \\
LiI   &   0.14&    0.00&     0.02&   --0.01&    0.14 \\
CI    & --0.12&    0.05&     0.03&     0.00&    0.13 \\
NI    &   0.08&    0.03&   --0.10&     0.00&    0.13 \\
OI    &   0.02&    0.09&   --0.19&     0.00&    0.21 \\
NaI   &   0.08&  --0.03&     0.02&   --0.07&    0.11 \\
MgI   &   0.07&  --0.02&   --0.04&   --0.06&    0.10 \\
%AlI  &   0.07&    0.00&     0.02&   --0.03&    0.08 \\
SiI   & --0.02&    0.03&   --0.08&   --0.04&    0.10 \\
CaI   &   0.11&    0.00&     0.05&   --0.07&    0.14 \\
NiI   &   0.05&    0.03&   --0.06&   --0.08&    0.12 \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{HD~17361}&\multicolumn{3}{c}{4646/2.5/0.12/1.5}\\
\hline
FeI   &   0.03 &   0.03 &   0.03 &   --0.09&    0.10 \\
FeII  & --0.11 &   0.17 &   0.08 &   --0.05&    0.22 \\
LiI   &   0.16 & --0.01 &   0.00 &     0.00&    0.16 \\
CI    & --0.13 &   0.15 & --0.01 &     0.00&    0.20 \\
NI    &   0.03 &   0.07 &   0.05 &     0.00&    0.09 \\
OI    & --0.04 &   0.13 &   0.05 &     0.00&    0.14 \\
NaI   &   0.09 &   0.00 & --0.01 &   --0.07&    0.11 \\
MgI   &   0.05 &   0.01 &   0.03 &   --0.06&    0.08 \\
%AlI  &   0.07 &   0.01 & --0.01 &   --0.06&    0.09 \\
SiI   & --0.05 &   0.09 &   0.04 &   --0.05&    0.12 \\
CaI   &   0.09 & --0.01 & --0.01 &   --0.07&    0.11 \\
NiI   &   0.03 &   0.07 &   0.05 &   --0.11&    0.14 \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{HD~27697}&\multicolumn{3}{c}{4975/2.65/0.11/1.4}\\
\hline
FeI  &    0.07&    0.00&    0.00&    --0.08&    0.11 \\
FeII &  --0.07&    0.09&  --0.13&    --0.06&    0.18 \\
LiI  &    0.12&  --0.01&    0.07&    --0.01&    0.14 \\
CI   &  --0.10&    0.07&  --0.19&      0.00&    0.23 \\
NI   &    0.08&    0.03&    0.06&      0.00&    0.10 \\
OI   &    0.02&    0.09&    0.00&      0.00&    0.09 \\
NaI  &    0.07&  --0.02&    0.00&    --0.05&    0.09 \\
MgI  &    0.06&  --0.02&    0.03&    --0.03&    0.08 \\
%AlI &    0.07&    0.00&    0.00&    --0.03&    0.08 \\
SiI  &  --0.01&    0.03&  --0.05&    --0.04&    0.07 \\
CaI  &    0.09&  --0.01&    0.02&    --0.06&    0.11 \\
NiI  &    0.05&    0.02&  --0.05&    --0.14&    0.16 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}