
<UL>
<LI><A NAME="tex2html20"
 HREF="aa3384-05.right.html">VIMOS-IFU survey of <EM>z</EM> <IMG
 WIDTH="12" HEIGHT="14" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0"
 SRC="img14.gif"
 ALT="$\sim$">
0.2 massive galaxy clusters</A>
<LI><A NAME="tex2html21"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00020000000000000000">1 Introduction</A>
<LI><A NAME="tex2html22"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00030000000000000000">2 Observations</A>
<LI><A NAME="tex2html23"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00040000000000000000">3 Reduction of the VIMOS-IFU data</A>
<LI><A NAME="tex2html24"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00050000000000000000">4 The catalog</A>
<LI><A NAME="tex2html25"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00060000000000000000">5 Mass models</A>
<LI><A NAME="tex2html26"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00070000000000000000">6 Conclusions</A>
<LI><A NAME="tex2html27"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00080000000000000000">Appendix A: Sensitivity and flux limits</A>
<LI><A NAME="tex2html28"
 HREF="aa3384-05.right.html#SECTION00090000000000000000">References</A>
</UL>
