\begin{table}%T6
%\centering
\small
\caption{Reddening and derived physical parameters for HD~239276.}
\label{t6}
\begin{tabular}{lclc}  \hline\hline
Parameter & Value & Parameter & Value \\ \hline
$E(b-y)$        &0$\fm$000 $\pm$ 0.01  &$M_{\rm bol}$               &2$\fm$84 $\pm$ 0.3\\
$(b-y)_0$     &0$\fm$202 $\pm$ 0.01  &D.M.                    &6$\fm$21 $\pm$ 0.3\\
$m_0$         &0$\fm$137 $\pm$ 0.01  &log~$L/L_{\odot}$       &0.76 $\pm$ 0.12\\
$c_0$         &0$\fm$684 $\pm$ 0.01  &$T_{\rm e}$~(K)               &7090 $\pm$ 150\\
$\delta$$m_1$ &0$\fm$046 $\pm$ 0.01  &log~$g$                   &4.14 $\pm$ 0.1\\
$\delta$$c_1$ &0$\fm$014 $\pm$ 0.02  &Age~(Gyr)               &1.7 $\pm$ 0.1\\
$\rm [Me/H]$      &$-$0.40 $\pm$ 0.1     &$M/M_{\odot}$         &1.42 $\pm$ 0.1\\
$M_v$         &2$\fm$83 $\pm$ 0.3    &$R/R_{\odot}$           &1.59 $\pm$ 0.3\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}