\begin{table}%t4
 \caption{\label{spectralpoints}Differential flux 
		for different energy bins.
%\sout{from both spectral analyses}. 
		The upper limit is given
		for a confidence level of 99\%.}
 \small%\centering
\par
 \begin{tabular}{lcc}
 \hline\hline
  $E$    & $\Phi$ 			&$\Delta\Phi$     		\\
 $[$TeV$]$&\multicolumn{2}{c}{$[$\fu$]$}				\\\hline\noalign{\smallskip}
  0.223&$2.06 \times 10^{-11}$       &$7.13  \times 10^{-12}$              \\
  0.270&$2.18 \times 10^{-11}$       &$4.36  \times 10^{-12}$              \\
  0.329&$1.04 \times 10^{-11}$       &$2.46  \times 10^{-12}$              \\
  0.403&$5.77 \times 10^{-12}$       &$1.48  \times 10^{-12}$              \\
  0.494&$2.12 \times 10^{-12}$       &$8.51  \times 10^{-13}$              \\
  0.604&$1.26 \times 10^{-12}$       &$5.45  \times 10^{-13}$              \\
  0.742&$5.50 \times 10^{-13}$       &$3.29  \times 10^{-13}$              \\
  0.912&$5.77 \times 10^{-13}$       &$2.31  \times 10^{-13}$              \\
  1.113& $<$$4.06\times 10^{-13}$	& --\\\hline
 \end{tabular}
\end{table}