\begin{table}%t4
      \caption{Simulation results: log of the mean ionisation fraction, averaged on radius, for different elements in various states.}
         \label{tab4}
         %\centering
\small
              \begin{tabular}{p{0.1\linewidth}ccccccc}
\hline
\hline
$\log~U$ & Element & VI & VII & VIII & IX & X & XI \\
\hline
0.30 & Fe      &--3.56&--1.95&--0.93&{\bf--0.43}&--0.49&--0.83\\
     & Si      &--1.55&--0.71&{\bf--0.37}&--0.54&--1.19&--2.25\\
     & Mg      &--1.23&--0.53&{\bf--0.35}&--0.73&--1.68&--2.87\\
     & Ne      &{\bf--0.18}&--0.99&--1.00&--1.66&--3.81&     \\
     & O       &--0.46&{\bf--0.22}&--1.56&--3.35&     &     \\
\hline
0.40 & Fe      &--3.93&--2.22&--1.10&--0.50&{\bf--0.47}&--0.71\\
     & Si      &--1.78&--0.84&{\bf--0.39}&--0.47&--1.01&--1.99\\
     & Mg      &--1.42&--0.62&{\bf--0.34}&--0.62&--1.47&--2.60\\
     & Ne      &{\bf--0.21}&--0.92&--0.84&--1.41&--3.46&--5.85\\
     & O       &--0.53&{\bf--0.19}&--1.43&--3.11&     &     \\
\hline
0.43 & Fe      &--4.05&--2.31&--1.15&--0.53&{\bf--0.46}&--0.68\\
     & Si      &--1.85&--0.88&{\bf--0.41}&--0.45&--0.97&--1.91\\
     & Mg      &--1.48&--0.65&{\bf--0.34}&--0.59&--1.41&--2.52\\
     & Ne      &{\bf--0.23}&--0.90&--0.80&--1.33&--3.36&--5.72\\
     & O       &--0.55&{\bf--0.18}&--1.39&--3.04&     &     \\
\hline
0.50 & Fe      &--4.33&--2.52&--1.29&--0.60&{\bf--0.46}&--0.61\\
     & Si      &--2.03&--0.99&--0.44&{\bf--0.42}&--0.86&--1.74\\
     & Mg      &--1.63&--0.73&{\bf--0.35}&--0.53&--1.29&--2.35\\
     & Ne      &{\bf--0.26}&--0.87&--0.71&--1.17&--3.13&--5.42\\
     & O       &--0.60&{\bf--0.16}&--1.30&--2.89&     &     \\
\hline
0.60 & Fe      &--4.76&--2.85&--1.52&--0.73&{\bf--0.49}&--0.55\\
     & Si      &--2.30&--1.16&--0.51&{\bf--0.39}&--0.73&--1.52\\
     & Mg      &--1.86&--0.86&{\bf--0.38}&--0.45&--1.12&--2.11\\
     & Ne      &{\bf--0.34}&--0.85&--0.59&--0.97&--2.83&--5.01\\
     & O       &--0.59&{\bf--0.16}&--1.31&--2.91&     &     \\
     \hline
0.70 & Fe      &--5.21&--3.20&--1.77&--0.88&--0.55&{\bf--0.51}\\
     & Si      &--2.59&--1.35&--0.60&{\bf--0.38}&--0.63&--1.31\\
     & Mg      &--2.10&--1.00&--0.43&{\bf--0.40}&--0.96&--1.88\\
     & Ne      &{\bf--0.45}&--0.85&--0.51&--0.78&--2.54&--4.62\\
     & O       &--0.77&{\bf--0.13}&--1.07&--2.46&     &     \\
            \hline
         \end{tabular}
   \end{table}