\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Comparison between the observed periods 
of PG 1707+427 (taken from Kawaler et~al. \cite{Kawaler04}) and 
the theoretical ($\ell=1$) periods of the best-fit model 
($\overline{\delta \Pi}= 2.31$~s, $\sigma_{\delta \Pi}= 2.70$~s).\label{tab4}}
\small
\begin{tabular}{cccrr}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
$\Pi_i^{\rm O}$ & $\Pi_k^{\rm T}$ & $k$ & $\delta \Pi_i$ & 
$\delta \Pi_i/ \Pi_i$\\
 $[$s$]$ & $[$s$]$ & & $[$s$]$  & $[\%]$ \\
\hline
$ 334.62 $ & $  332.14 $ & 12 & $ 2.48 $ & $0.74$ \\
  --      & $  352.76 $ & 13 &  --     & --    \\
  --      & $  377.17 $ & 14 &  --     & --    \\
  --      & $  399.73 $ & 15 &  --     & --    \\
  --      & $  420.53 $ & 16 &  --     & --    \\
$ 448.07 $ & $  445.72 $ & 17 & $ 2.35 $ & $0.52$ \\
  --      & $  467.50 $ & 18 &  --     & --    \\
$ 494.39 $ & $  489.62 $ & 19 & $ 4.77 $ & $0.96$ \\
  --      & $  514.23 $ & 20 &  --     & --    \\
$ 536.41 $ & $  535.84 $ & 21 & $ 0.57 $ & $0.11$ \\
  --      & $  559.94 $ & 22 &  --     & --    \\
  --      & $  581.88 $ & 23 &  --     & --    \\
  --      & $  606.38 $ & 24 &  --     & --    \\
  --      & $  628.83 $ & 25 &  --     & --    \\
  --      & $  651.41 $ & 26 &  --     & --    \\
$ 677.89 $ & $  677.48 $ & 27 & $ 0.41 $ & $0.06$ \\
  --      & $  697.36 $ & 28 &  --     & --    \\
$ 726.02 $ & $  723.05 $ & 29 & $ 2.97 $ & $0.41$ \\
$ 745.78 $ & $  747.18 $ & 30 & $ - 1.4$ & $-0.19$ \\
  --      & $  769.01 $ & 31 &  --     & --    \\
  --      & $  792.73 $ & 32 &  --     & --    \\
  --      & $  818.54 $ & 33 &  --     & --    \\ 
  --      & $  841.27 $ & 34 &  --     & --    \\
  --      & $  862.57 $ & 35 &  --     & --    \\
  --      & $  890.30 $ & 36 &  --     & --    \\
$ 909.05 $ & $  912.62 $ & 37 & $-3.57 $ & $-0.39$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}