\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{Comparison between the observed periods of 
\mbox{PG~1159-035} (taken from KB94) and the theoretical ($\ell=1$) periods of the 
best-fit model ($\overline{\delta \Pi}= 1.79$~s, $\sigma_{\delta \Pi}= 2.21$~s).\label{tab2}}
\small
\begin{tabular}{cccrr}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
$\Pi_i^{\rm O}$ & $\Pi_k^{\rm T}$ & $k$ & 
$\delta \Pi_i$ & $\delta \Pi_i/ \Pi_i$\\
 $[$s$]$ & $[$s$]$ & & $[$s$]$  & $[\%]$ \\
\hline
$ 430.04 $ & $ 433.21 $ & 18 & $ -3.17 $ & $ -0.74 $ \\ 
$ 450.71 $ & $ 453.49 $ & 19 & $ -2.78 $ & $ -0.62 $ \\ 
$ 469.57 $ & $ 473.51 $ & 20 & $ -3.94 $ & $ -0.84 $ \\ 
$ 494.85 $ & $ 496.58 $ & 21 & $ -1.73 $ & $ -0.35 $ \\ 
$ 517.18 $ & $ 517.10 $ & 22 & $  0.08 $ & $  0.02 $ \\ 
$ 538.16 $ & $ 537.50 $ & 23 & $  0.66 $ & $  0.12 $ \\ 
$ 558.44 $ & $ 559.15 $ & 24 & $ -0.71 $ & $ -0.13 $ \\ 
$ 581.29 $ & $ 580.55 $ & 25 & $  0.74 $ & $  0.13 $ \\ 
$ 603.04 $ & $ 601.28 $ & 26 & $  1.76 $ & $  0.29 $ \\ 
$ 622.60 $ & $ 622.60 $ & 27 & $  0.00 $ & $  0.00 $ \\ 
$ 643.41 $ & $ 645.24 $ & 28 & $ -1.83 $ & $ -0.28 $ \\ 
$ 666.22 $ & $ 665.09 $ & 29 & $  1.13 $ & $  0.17 $ \\ 
$ 687.71 $ & $ 686.29 $ & 30 & $  1.42 $ & $  0.21 $ \\ 
$ 707.92 $ & $ 709.95 $ & 31 & $ -2.03 $ & $ -0.29 $ \\ 
$ 729.50 $ & $ 729.65 $ & 32 & $ -0.15 $ & $ -0.02 $ \\ 
$ 753.12 $ & $ 750.01 $ & 33 & $  3.11 $ & $  0.41 $ \\ 
$ 773.77 $ & $ 773.33 $ & 34 & $  0.44 $ & $  0.06 $ \\ 
$ 790.94 $ & $ 795.17 $ & 35 & $ -4.23 $ & $ -0.53 $ \\ 
$ 817.12 $ & $ 814.96 $ & 36 & $  2.16 $ & $  0.26 $ \\ 
$ 840.02 $ & $ 836.27 $ & 37 & $  3.75 $ & $  0.45 $ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}