\begin{table}%t4
\caption{Water masers: fluxes and positions.
\label{h2o:tab}}     
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c}     
\hline\hline
Name & \multicolumn{2}{c}{Position}  & & \\ 
S235A-B & $\alpha(2000)$ & $\delta(2000)$ & $V_{\rm LSR}$ & $S_{\nu}$ \\ 
&                &                &  (km s$^{-1}$) & (Jy) \\             
\hline\noalign{\smallskip}
H2O/1 & $\rm 05^{h}40^{m}53.27^{s}$ & $35\degr41\arcmin50\farcs 0$ & 7 & 1.20 \\ 
            &            &                             & 3 & 0.50 \\
H2O/2 & $\rm 05^{h}40^{m}53.63^{s}$ & $35\degr41\arcmin43\farcs 0$ & $-18$ & 0.16 \\
            &			&                             & $-25$ & 0.52 \\
            &			&                             & $-29$ & 1.66 \\
H2O/3 & $\rm 05^{h}40^{m}53.38^{s}$ & $35\degr41\arcmin48\farcs 6$ & $-58$ & 0.37 \\
            &                   &                             & $-62$ & 0.23 \\
	    &		        &                             & $-64$ & 0.22 \\
            &			&                             & $-68$ & 1.44 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}