\begin{table}%t3
\caption{Radio continuum fluxes. Upper limits are $3 \sigma$ noise levels.
\label{cont:tab}}     
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{l c c c c c c}     
\hline\hline
Source & \multicolumn{2}{c}{Position} & \multicolumn{4}{c}{$S_{\nu}$(mJy)} \\ 
     & $\alpha(2000)$ & $\delta(2000)$ & 0.7~cm & 1.3~cm & 3.6~cm & 6~cm \\
\hline\noalign{\smallskip}
S235A & $\rm 05^{h}40^{m}52.70^{s}$ & $35\degr42\arcmin21\arcsec$ & $114 \pm 3$$^a$ &
	$172 \pm 1$ & $248 \pm 2$ & $257 \pm 7$ \\
VLA-1 & $\rm 05^{h}40^{m}53.60^{s}$ & $35\degr41\arcmin43\arcsec$ & $0.59 \pm 0.08$ & $0.44 \pm 0.03$ & $0.39 \pm 0.08$ & $<$$ 0.27$ \\
VLA-2 & $\rm 05^{h}40^{m}52.40^{s}$ & $35\degr41\arcmin30\arcsec$ & $0.48 \pm 0.08$ & $0.47 \pm 0.03$ & $<$$0.24$ & $<$$0.27$ \\ 
\hline
\end{tabular}}
\smallskip
$^a$  Corrected for primary beam attenuation.
\end{table}