\begin{table}%t4
\caption{HARPS observations results for $\beta$~Dor,
$\zeta$~Gem, Y~Oph, and RZ~Vel. See
Table\ref{Tab_cepheids_results1} for legend.
\label{Tab_cepheids_results2}}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{cccccccccccc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
  JD$_{\rm c}$  &  phase   &   Cy.     &   Sp.         &  $RV_{\rm g}$  &   $RV_{\rm m}$   &   $ RV_{\rm c}$       &   $\it FWHM$   & $D$  & $A$ & $SNR$ & $\chi_{\rm red}^{2}$  \\
  {(a)}  &  {(b)}   &   {(c)}      &   {(d)}          &  {(e)}   &   {(f)}   &   {(g)}       &   {(h)}   & {(i)}  & {(j)} & {(k)} & {(l)}  \\
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{12}{c}{$\beta$~Dor}\\
\noalign{\smallskip}
21.68   &   0.02    &   1   &   4   &   1.70    $\pm$   0.01    &   0.99    $\pm$   0.02    &   2.17    $\pm$   0.14    &   0.286   $\pm$   0.001   &   0.23    &   --11.3  $\pm$   0.4    &   345 &   3.7   \\
31.64   &   0.03    &   2   &   3   &   1.35    $\pm$   0.01    &   0.68    $\pm$   0.02    &   1.64    $\pm$   0.12    &   0.275   $\pm$   0.001   &   0.23    &   --11.0  $\pm$   0.4    &   404 &   2.4   \\
32.68   &   0.14    &   2   &   3   &   --5.16   $\pm$   0.01    &   --6.59   $\pm$   0.03    &   --4.33   $\pm$   0.19    &   0.318   $\pm$   0.001   &   0.24    &   --20.3  $\pm$   0.6    &   298 &   2.1   \\
23.64   &   0.22    &   1   &   4   &   --0.73   $\pm$   0.01    &   --1.42   $\pm$   0.01    &   --0.19   $\pm$   0.11    &   0.280   $\pm$   0.001   &   0.30    &   --11.4  $\pm$   0.2    &   423 &   4.9   \\
33.61   &   0.23    &   2   &   3   &   0.15    $\pm$   0.01    &   --0.49   $\pm$   0.02    &   0.71    $\pm$   0.12    &   0.275   $\pm$   0.001   &   0.31    &   --11.0  $\pm$   0.3    &   443 &   7.9   \\
34.64   &   0.33    &   2   &   2   &   9.67    $\pm$   0.01    &   9.90    $\pm$   0.02    &   9.68    $\pm$   0.22    &   0.253   $\pm$   0.001   &   0.36    &   4.1    $\pm$   0.3    &   330 &   2.5   \\
15.62   &   0.40    &   1   &   3   &   16.16   $\pm$   0.01    &   16.85   $\pm$   0.02    &   15.85   $\pm$   0.28    &   0.261   $\pm$   0.001   &   0.35    &   12.3   $\pm$   0.4    &   262 &   2.4   \\
25.68   &   0.42    &   2   &   3   &   18.10   $\pm$   0.01    &   18.80   $\pm$   0.02    &   17.86   $\pm$   0.24    &   0.273   $\pm$   0.001   &   0.33    &   11.8   $\pm$   0.3    &   399 &   3.3   \\
35.64   &   0.44    &   3   &   2   &   19.09   $\pm$   0.01    &   19.87   $\pm$   0.02    &   18.80   $\pm$   0.35    &   0.290   $\pm$   0.001   &   0.33    &   12.3   $\pm$   0.4    &   337 &   2.0   \\
16.67   &   0.51    &   1   &   3   &   24.95   $\pm$   0.01    &   26.53   $\pm$   0.02    &   24.41   $\pm$   0.38    &   0.347   $\pm$   0.001   &   0.28    &   20.5   $\pm$   0.4    &   352 &   3.2   \\
26.59   &   0.52    &   2   &   2   &   25.48   $\pm$   0.01    &   27.09   $\pm$   0.02    &   24.91   $\pm$   0.34    &   0.359   $\pm$   0.001   &   0.27    &   20.2   $\pm$   0.3    &   473 &   4.9   \\
36.64   &   0.54    &   3   &   2   &   26.61   $\pm$   0.01    &   28.52   $\pm$   0.04    &   25.83   $\pm$   0.54    &   0.388   $\pm$   0.001   &   0.26    &   22.1   $\pm$   0.5    &   336 &   2.2   \\
17.69   &   0.61    &   1   &   3   &   27.57   $\pm$   0.02    &   30.11   $\pm$   0.04    &   26.60   $\pm$   0.51    &   0.457   $\pm$   0.002   &   0.22    &   24.8   $\pm$   0.5    &   303 &   2.2   \\
37.64   &   0.64    &   3   &   2   &   25.54   $\pm$   0.02    &   27.46   $\pm$   0.04    &   24.86   $\pm$   0.45    &   0.473   $\pm$   0.001   &   0.20    &   18.0   $\pm$   0.5    &   409 &   3.1   \\
28.67   &   0.73    &   2   &   3   &   11.09   $\pm$   0.01    &   11.09   $\pm$   0.03    &   11.15   $\pm$   0.20    &   0.401   $\pm$   0.001   &   0.21    &   0.1    $\pm$   0.3    &   456 &   2.7   \\
29.63   &   0.83    &   2   &   4   &   2.24    $\pm$   0.01    &   1.65    $\pm$   0.02    &   2.60    $\pm$   0.12    &   0.343   $\pm$   0.001   &   0.23    &   --7.9   $\pm$   0.2    &   472 &   6.5   \\
30.59   &   0.92    &   2   &   3   &   2.36    $\pm$   0.01    &   1.71    $\pm$   0.02    &   2.77    $\pm$   0.12    &   0.286   $\pm$   0.001   &   0.24    &   --10.5  $\pm$   0.3    &   455 &   5.0   \\
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{12}{c}{$\zeta$~Gem}\\
\noalign{\smallskip}
32.70   &   0.04    &   2   &   3   &   --3.82   $\pm$   0.02    &   --5.04   $\pm$   0.04    &   --3.05   $\pm$   0.33    &   0.313   $\pm$   0.001   &   0.27    &   --18.2   $\pm$   0.7     &   196 &   2.9   \\
33.62   &   0.14    &   2   &   3   &   --4.67   $\pm$   0.01    &   --6.02   $\pm$   0.02    &   --3.55   $\pm$   0.19    &   0.292   $\pm$   0.001   &   0.31    &   --21.9   $\pm$   0.4     &   330 &   7.7   \\
23.65   &   0.15    &   1   &   4   &   --4.00   $\pm$   0.01    &   --4.89   $\pm$   0.02    &   --3.35   $\pm$   0.13    &   0.276   $\pm$   0.001   &   0.31    &   --15.0   $\pm$   0.3     &   338 &   4.2   \\
34.65   &   0.23    &   2   &   3   &   1.53    $\pm$   0.01    &   1.23    $\pm$   0.02    &   1.97    $\pm$   0.15    &   0.248   $\pm$   0.001   &   0.37    &   --5.7    $\pm$   0.3     &   334 &   6.0   \\
35.65   &   0.34    &   2   &   3   &   9.44    $\pm$   0.01    &   9.73    $\pm$   0.02    &   9.41    $\pm$   0.18    &   0.239   $\pm$   0.001   &   0.39    &   5.8     $\pm$   0.3     &   299 &   2.6   \\
25.69   &   0.35    &   1   &   3   &   10.86   $\pm$   0.01    &   11.22   $\pm$   0.03    &   10.84   $\pm$   0.35    &   0.256   $\pm$   0.001   &   0.37    &   6.6     $\pm$   0.4     &   195 &   1.9   \\
15.71   &   0.37    &   1   &   3   &   12.29   $\pm$   0.01    &   12.81   $\pm$   0.02    &   12.12   $\pm$   0.25    &   0.259   $\pm$   0.001   &   0.38    &   9.4     $\pm$   0.3     &   253 &   1.6   \\
36.66   &   0.43    &   2   &   2   &   17.10   $\pm$   0.01    &   17.87   $\pm$   0.03    &   16.92   $\pm$   0.46    &   0.304   $\pm$   0.001   &   0.34    &   11.7    $\pm$   0.5     &   255 &   2.3   \\
26.60   &   0.44    &   2   &   3   &   17.69   $\pm$   0.01    &   18.53   $\pm$   0.02    &   17.48   $\pm$   0.29    &   0.308   $\pm$   0.001   &   0.33    &   12.4    $\pm$   0.3     &   353 &   3.1   \\
16.69   &   0.46    &   1   &   3   &   19.06   $\pm$   0.02    &   20.11   $\pm$   0.04    &   18.71   $\pm$   0.50    &   0.324   $\pm$   0.001   &   0.31    &   14.6    $\pm$   0.6     &   189 &   1.4   \\
37.66   &   0.53    &   3   &   2   &   21.81   $\pm$   0.01    &   23.27   $\pm$   0.03    &   21.40   $\pm$   0.45    &   0.397   $\pm$   0.001   &   0.28    &   16.4    $\pm$   0.4     &   341 &   3.1   \\
17.70   &   0.56    &   1   &   3   &   21.79   $\pm$   0.01    &   23.25   $\pm$   0.02    &   21.35   $\pm$   0.33    &   0.439   $\pm$   0.001   &   0.27    &   14.9    $\pm$   0.2     &   446 &   3.1   \\
28.68   &   0.62    &   2   &   2   &   16.11   $\pm$   0.02    &   16.81   $\pm$   0.06    &   16.02   $\pm$   0.59    &   0.449   $\pm$   0.001   &   0.24    &   7.0     $\pm$   0.6     &   243 &   1.4   \\
29.64   &   0.74    &   2   &   2   &   6.25    $\pm$   0.03    &   5.98    $\pm$   0.07    &   6.53    $\pm$   0.53    &   0.372   $\pm$   0.001   &   0.26    &   --3.3    $\pm$   0.8     &   169 &   1.7   \\
30.60   &   0.84    &   2   &   3   &   1.64    $\pm$   0.01    &   1.06    $\pm$   0.02    &   2.09    $\pm$   0.16    &   0.321   $\pm$   0.001   &   0.28    &   --8.5    $\pm$   0.3     &   407 &   7.2   \\
31.64   &   0.94    &   2   &   3   &   0.49    $\pm$   0.01    &   --0.13   $\pm$   0.02    &   0.98    $\pm$   0.15    &   0.282   $\pm$   0.001   &   0.28    &   --10.2   $\pm$   0.3     &   372 &   8.3   \\
21.70   &   0.96    &   1   &   5   &   0.18    $\pm$   0.01    &   --0.54   $\pm$   0.03    &   0.59    $\pm$   0.15    &   0.271   $\pm$   0.001   &   0.27    &   --12.1   $\pm$   0.5     &   229 &   2.3   \\
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{12}{c}{ Y~Oph}\\
\noalign{\smallskip}
216.75  &   0.29    &   4   &   1   &   --9.75   $\pm$   0.02    &   --9.83   $\pm$   0.05    &   --9.72   $\pm$   0.46    &   0.205   $\pm$   0.001   &   0.32    &   --1.9    $\pm$   1.1     &   189 &   1.2   \\
201.63  &   0.41    &   4   &   1   &   --4.48   $\pm$   0.03    &   -4.31   $\pm$   0.08    &   --4.57   $\pm$   0.43    &   0.202   $\pm$   0.002   &   0.31    &   4.0     $\pm$   1.8     &   119 &   1.4   \\
150.78  &   0.44    &   1   &   1   &   --3.15   $\pm$   0.02    &   --2.87   $\pm$   0.04    &   --3.37   $\pm$   0.27    &   0.223   $\pm$   0.001   &   0.33    &   5.9     $\pm$   0.7     &   262 &   2.9   \\
203.65  &   0.53    &   4   &   1   &   0.57    $\pm$   0.02    &   1.06    $\pm$   0.04    &   0.20    $\pm$   0.22    &   0.238   $\pm$   0.001   &   0.31    &   9.7     $\pm$   0.7     &   296 &   4.3   \\
152.80  &   0.56    &   1   &   1   &   1.37    $\pm$   0.02    &   1.80    $\pm$   0.04    &   1.09    $\pm$   0.24    &   0.244   $\pm$   0.001   &   0.30    &   8.3     $\pm$   0.7     &   297 &   3.8   \\
154.75  &   0.67    &   1   &   1   &   2.89    $\pm$   0.03    &   3.30    $\pm$   0.07    &   2.47    $\pm$   0.41    &   0.263   $\pm$   0.001   &   0.27    &   7.4     $\pm$   1.1     &   208 &   3.6   \\
156.71  &   0.79    &   1   &   1   &   --1.85   $\pm$   0.04    &   --1.62   $\pm$   0.10    &   --2.13   $\pm$   0.63    &   0.259   $\pm$   0.002   &   0.26    &   4.1     $\pm$   1.6     &   142 &   2.5   \\
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{12}{c}{ RZ~Vel}\\
\noalign{\smallskip}
 204.44  &   0.00    &   3   &   1   &   13.05   $\pm$   0.23    &   12.50   $\pm$   0.58    &   14.39   $\pm$   4.04    &   0.588   $\pm$   0.012   &   0.14    &   --4.4    $\pm$   4.0     &   76  &   1.3   \\
205.44  &   0.05    &   3   &   1   &   --0.47   $\pm$   0.07    &   --3.76   $\pm$   0.16    &   0.69    $\pm$   0.78    &   0.457   $\pm$   0.009   &   0.16    &   --32.0   $\pm$   2.7     &   210 &   1.5   \\
206.44  &   0.10    &   3   &   1   &   --1.90   $\pm$   0.08    &   --6.21   $\pm$   0.17    &   --0.30   $\pm$   0.96    &   0.459   $\pm$   0.016   &   0.17    &   --42.7   $\pm$   4.9     &   162 &   2.5   \\
150.49  &   0.36    &   1   &   1   &   18.65   $\pm$   0.01    &   18.46   $\pm$   0.03    &   18.76   $\pm$   0.38    &   0.219   $\pm$   0.001   &   0.38    &   --3.9    $\pm$   0.5     &   309 &   7.8   \\
152.51  &   0.46    &   1   &   1   &   28.82   $\pm$   0.01    &   28.83   $\pm$   0.02    &   28.61   $\pm$   0.60    &   0.231   $\pm$   0.001   &   0.41    &   0.8     $\pm$   0.5     &   205 &   2.8   \\
154.50  &   0.55    &   1   &   1   &   45.64   $\pm$   0.02    &   47.66   $\pm$   0.05    &   44.86   $\pm$   1.46    &   0.369   $\pm$   0.002   &   0.32    &   24.7    $\pm$   0.9     &   239 &   3.2   \\
156.49  &   0.65    &   1   &   1   &   43.14   $\pm$   0.05    &   43.91   $\pm$   0.14    &   42.87   $\pm$   2.31    &   0.526   $\pm$   0.003   &   0.23    &   6.4     $\pm$   1.1     &   178 &   1.8   \\
201.44  &   0.86    &   3   &   1   &   39.12   $\pm$   0.04    &   39.87   $\pm$   0.09    &   38.93   $\pm$   1.45    &   0.411   $\pm$   0.002   &   0.24    &   8.1     $\pm$   1.0     &   224 &   2.7   \\
202.45  &   0.90    &   3   &   1   &   29.54   $\pm$   0.06    &   29.84   $\pm$   0.15    &   29.26   $\pm$   1.09    &   0.483   $\pm$   0.003   &   0.14    &   2.8     $\pm$   1.2     &   271 &   1.2   \\
203.44  &   0.95    &   3   &   1   &   13.05   $\pm$   0.23    &   12.50   $\pm$   0.58    &   14.39   $\pm$   4.04    &   0.588   $\pm$   0.012   &   0.14    &   --4.4    $\pm$   4.0     &   76  &   1.3   \\
 \hline \end{tabular}
\end{table}