\begin{table}%t3
\caption{\label{Table:coeffs}The logarithmic limb darkening coefficients used in the final
stages of modeling for the various passbands, including the square passband
centered on the calcium triplet region that was used for the radial velocity
curves. }
\small%\centering
\par
$$\begin{tabular}{cccccc}
\hline\hline
& Ca3 & $H_{{\rm p}}$ & $V$ & $B$ &  bol  \\ 
\hline
\multicolumn{1}{l}{$%
\begin{array}{c}
x_{1} \\ 
x_{2}%
\end{array}%
$} & $%
\begin{array}{c}
0.523 \\ 
0.523%
\end{array}%
$ & $%
\begin{array}{c}
0.729 \\ 
0.740%
\end{array}%
$ & \multicolumn{1}{r}{$%
\begin{array}{c}
0.718 \\ 
0.732%
\end{array}%
$} & \multicolumn{1}{r}{$%
\begin{array}{c}
0.809 \\ 
0.819%
\end{array}%
$} & \multicolumn{1}{r}{$%
\begin{array}{c}
0.641 \\ 
0.644%
\end{array}%
$} \\ 
$%
\begin{array}{c}
y_{1} \\ 
y_{2}%
\end{array}%
$ & $%
\begin{array}{c}
0.274 \\ 
0.274%
\end{array}%
$ & $%
\begin{array}{c}
0.264 \\ 
0.254%
\end{array}%
$ & $%
\begin{array}{c}
0.273 \\ 
0.266%
\end{array}%
$ & $%
\begin{array}{c}
0.226 \\ 
0.206%
\end{array}%
$ & $%
\begin{array}{c}
0.236 \\ 
0.229%
\end{array}%
$ \\ \hline
\end{tabular}%
$$
\end{table}