\begin{table}%t6
\caption{Comparison between the observed interferometric sizes and clumpy torus model sizes.}\label{N1068size}
\small%\centerline
{
\begin{tabular}{c c c c}
\hline\hline
Band & Model size & Interf. size & Reference \\ \hline
$H$ & 2.1 $\pm$ 0.5 pc & 1.3 $\times$ 3.1 pc & W04 \\
$K$ & 2.0 $\pm$ 0.3 pc & 1.3 $\times$ 2.7 pc & W04 \\
$N$ & 2.7 $\pm$ 1.0 pc & $<$$2.1$ $\times$ 3.4 pc$~^1$ & J04 \\ \hline
\end{tabular}}
\medskip
W04 \citep{Wei04}; J04 \citep{Jaf04}. \\
$^1$ warm component: 2.1 $\times$ 3.4 pc; hot component: $<$$1~{\rm pc}$.
\end{table}