\begin{table}%TC2
%%\centering
\small
\caption{Class~III objects.}
%\centerline
{\small
\begin{tabular}{clccccccccccccccl}
\hline\hline
(1)   & (2)   & (3)& (4)  & (5) & (6) & (7)& (8) & (9)& (10)& (11)& (12)& (13)& (14)& (15)& (16)& (17)\\ 
\# &Object&\multicolumn{2}{c} {Coordinates}& $J$& $H$& $K$& $A_{\rm J}$  &  Lg $L_\ast$& Lg $T_{\rm eff}$& Lg $M_\ast$&{\it EW}(Pa$_\beta$)& Inst.&$L$(Pa$_\beta$)& $L_{\rm acc}$&$\dot M_{\rm acc}$& Other \\
&(ISO\#)& \multicolumn{2}{c}{(J2000.0)}& \multicolumn{3}{c}{(mag)} & (mag)& ($L_\odot$)& (K)& ($M_\odot$)& (\AA)& &($L_\odot$)& ($L_\odot$)& ($M_\odot$/y)&  names \\
\hline
1 &$\rho$Oph-ISO 005   & 16 25 50.53& --24 39 14.50&   9.98&  8.82&  8.33&     1.4&  0.21&  3.59& --0.26& $<$--0.5&S& $<$--4.42& $<$--2.01& $<$--8.86&    IRS10               \\
  2 &$\rho$Oph-ISO 011   & 16 26  3.29& --24 17 46.50&  10.67&  9.58&  9.12&     1.2& --0.18&  3.54& --0.49& $<$--0.8& I&$<$--4.57& $<$--2.22& $<$--8.92&    VSSG19              \\
  3 &$\rho$Oph-ISO 014   & 16 26  7.64& --24 27 41.40&  14.68& 11.85& 10.41&     5.4& --0.03&  3.56& --0.40& $<$--0.5&S& $<$--4.64& $<$--2.31& $<$--9.07&    B162607-242742      \\
%  4 &$\rho$Oph-ISO 016   & 16 26  9.31& --24 34 12.10&   7.74&  6.95&  6.50&     0.1&  0.61&  3.65& --0.02&     +5.7&S& --& --& --&    SR3                 \\
  4 &$\rho$Oph-ISO 016   & 16 26  9.31& --24 34 12.10&   7.74&  6.95&  6.50&     --& --& --& --&     +5.7&S& --& --& --&    SR3                 \\
  5 &$\rho$Oph-ISO 018   & 16 26 15.81& --24 19 22.10&  14.03& 11.40& 10.03&     4.8& --0.02&  3.56& --0.40& $<$--0.5&S& $<$--4.63& $<$--2.29& $<$--9.06&    SKS1-7              \\
  6 &$\rho$Oph-ISO 028   & 16 26 21.02& --24 15 41.50&  12.78& 10.38&  9.27&     4.5&  0.41&  3.62& --0.14& $<$--0.6&S& $<$--4.16& $<$--1.66& $<$--8.58&    B162621-241544      \\
  7 &$\rho$Oph-ISO 044   & 16 26 28.48& --24 15 41.20&  15.31& 12.37& 10.78&     5.4& --0.29&  3.52& --0.56& $<$--0.7&S& $<$--4.73& $<$--2.43& $<$--9.09&    B162628-241543      \\
  8 &$\rho$Oph-ISO 064   & 16 26 43.76& --24 16 33.30&  12.98& 10.76&  9.60&     3.8&  0.00&  3.56& --0.38& $<$--0.7&S& $<$--4.46& $<$--2.07& $<$--8.84&    VSSG11              \\
  9 &$\rho$Oph-ISO 066   & 16 26 44.30& --24 43 18.00&  10.99& 10.02&  9.57&     0.7& --0.51&  3.49& --0.69& $<$--0.8& S&$<$--4.87& $<$--2.62& $<$--9.20&    GY112               \\
 10 &$\rho$Oph-ISO 069   & 16 26 47.05& --24 44 29.90&  12.33& 11.12& 10.56&     1.3& --0.83&  3.46& --0.89& $<$--0.4&S& $<$--5.47& $<$--3.44& $<$--9.92&    GY122               \\
 11 &$\rho$Oph-ISO 073   & 16 26 49.23& --24 20  2.90&  12.20&  9.85&  8.69&     4.2&  0.53&  3.63& --0.07& $<$--0.4& S&$<$--4.23& $<$--1.75& $<$--8.72&    VSSG3               \\
% 12 &$\rho$Oph-ISO 074   & 16 26 51.12& --24 20 50.50&  13.81& 11.48& 10.21&     3.9& --0.31&  3.52& --0.57&     +1.5&S& --& --& --&    IRS20/GY143               \\
 12 &$\rho$Oph-ISO 074   & 16 26 51.12& --24 20 50.50&  13.81& 11.48& 10.21& -- & --& --& --&     +1.5&S& --& --& --&    IRS20/GY143               \\
 13 &$\rho$Oph-ISO 082   & 16 26 56.92& --24 28 37.10&  17.46& 14.75& 12.81&     3.8& --1.94&  3.41& --1.55& $<$--2.0&I& $<$--5.77& $<$--3.85& $<$--10.12&    GY163               \\
 14 &$\rho$Oph-ISO 091   & 16 27  1.62& --24 21 37.00&  14.25& 11.07&  9.39&     6.1&  0.49&  3.63& --0.09&     +0.9&S& --& --& --&    VSSG8/GY181               \\
% 15 &$\rho$Oph-ISO 113   & 16 27 11.68& --24 23 42.00&  14.21& 11.62& 10.11&     4.3& --0.31&  3.52& --0.57&     +4.0&S& --& --& --&    IRS32/GY228               \\
 15 &$\rho$Oph-ISO 113   & 16 27 11.68& --24 23 42.00&  14.21& 11.62& 10.11&     --& --& --& --&     +4.0&S& --& --& --&    IRS32/GY228               \\
 16 &$\rho$Oph-ISO 114   & 16 27 11.71& --24 38 32.10&   0.00& 15.06& 11.06&    16.2&  1.71&  3.79&  0.64& $<$--8.0&I& --& --& --&    WL19/GY227                \\
% 17 &$\rho$Oph-ISO 135   & 16 27 22.91& --24 17 57.40&  13.33& 10.76&  9.45&     4.7&  0.26&  3.60& --0.23&     +1.3&S& --& --& --&    WSSG22              \\
 17 &$\rho$Oph-ISO 135   & 16 27 22.91& --24 17 57.40&  13.33& 10.76&  9.45&     --& --& --& --&     +1.3&S& --& --& --&    WSSG22              \\
 18 &$\rho$Oph-ISO 148   & 16 27 31.06& --24 34  3.20&  13.43& 11.36& 10.39&     3.6& --0.27&  3.53& --0.55& $<$--0.5&S& $<$--4.86& $<$--2.61& $<$--9.28&    GY283               \\
 19 &$\rho$Oph-ISO 152$^+$  & 16 27 32.68& --24 33 23.90&  16.15& 12.74& 10.90&     6.6& --0.10&  3.55& --0.45& $<$--2.0&S& $<$--4.10& $<$--1.58& $<$--8.31&    GY289               \\
 20 &$\rho$Oph-ISO 156   & 16 27 35.26& --24 38 33.40&  11.28& 10.23&  9.67&     0.8& --0.62&  3.48& --0.76& $<$--0.4&S& $<$--5.27& $<$--3.17& $<$--9.71&    GY295               \\
 21 &$\rho$Oph-ISO 158   & 16 27 36.52& --24 28 33.30&  11.99& 11.38& 11.15&     0.0& --1.29&  3.44& --1.16& $<$--1.0&S& $<$--5.48& $<$--3.46& $<$--9.86&    GY297               \\
 22 &$\rho$Oph-ISO 169a  & 16 27 41.49& --24 35 37.70&  14.30& 11.83& 10.56&     4.4& --0.30&  3.52& --0.57&     +0.7& S& --& --& --&    GY322               \\
 23 &$\rho$Oph-ISO 169b  & 16 27 41.64& --24 35 41.10&  14.74& 12.48& 11.26&     3.8& --0.78 &  3.46& --0.85& $<$--0.9&S& $<$--5.06& $<$--2.89& $<$--9.38&    GY322    \\
% 24 &$\rho$Oph-ISO 180   & 16 27 49.87& --24 25 40.20&   9.44&  8.12&  7.30&     1.2&  0.39&  3.62& --0.15&     +6.3& S& --& --& --&    VSSG14/GY372              \\
 24 &$\rho$Oph-ISO 180   & 16 27 49.87& --24 25 40.20&   9.44&  8.12&  7.30&     --& --& --& --&     +6.3& S& --& --& --&    VSSG14/GY372              \\
% 25 &$\rho$Oph-ISO 181   & 16 27 50.51& --24 39  3.10&  14.47& 12.74& 11.85&     2.5& --1.23&  3.44& --1.12&     +5.5&S& --& --& --&    GY373               \\
 25 &$\rho$Oph-ISO 181   & 16 27 50.51& --24 39  3.10&  14.47& 12.74& 11.85&     --& --& --& --&     +5.5&S& --& --& --&    GY373               \\
 26 &$\rho$Oph-ISO 183   & 16 27 51.92& --24 46 29.60&  14.05& 11.61& 10.37&     4.3& --0.22&  3.53& --0.52& $<$--0.7& S&$<$--4.66& $<$--2.34& $<$--9.03&    GY377               \\
 27 &$\rho$Oph-ISO 186   & 16 27 55.65& --24 44 50.90&  12.34& 11.15& 10.47&     1.0& --0.98&  3.45& --0.97& $<$--1.5& S&$<$--5.03& $<$--2.84& $<$--9.29&    GY398               \\
 28 &$\rho$Oph-ISO 189   & 16 27 57.87& --24 36  2.20&  15.37& 12.98& 11.83&     4.4& --0.79&  3.46& --0.86& $<$--1.5& S&$<$--4.86& $<$--2.61& $<$--9.10&    GY412               \\
 29 &$\rho$Oph-ISO 192   & 16 28  5.78& --24 33 55.00&  16.75& 14.00& 12.56&     5.1& --1.08&  3.45& --1.04& $<$--2.0& I&$<$--4.99& $<$--2.79& $<$--9.23&    GY472               \\
 30 &$\rho$Oph-ISO 197   & 16 28 21.71& --24 42 47.10&  16.83& 14.03& 12.44&     4.9& --1.18&  3.45& --1.10& $<$--1.0& I&$<$--5.39& $<$--3.32& $<$--9.74&    B162821-244246      \\
 31 &$\rho$Oph-ISO 198   & 16 28 32.66& --24 22 44.90&   8.73&  7.48&  6.85&     1.3&  0.76&  3.67&  0.07& $<$--0.4& S&$<$--4.02& $<$--1.47& $<$--8.52&    SR20                \\
\hline\\[-3.2mm]
\# &Object&\multicolumn{2}{c} {Coordinates}& $J$& $H$& $K$& $A_{\rm J}$  &  Lg $L_\ast$& Lg $T_{\rm eff}$& Lg $M_\ast$&{\it EW}(Br$_\gamma$)& Inst.&$L$(Br$_\gamma$)& $L_{\rm acc}$&$\dot M_{\rm acc}$& Other \\
&(ISO\#)& \multicolumn{2}{c}{(J2000.0)}& \multicolumn{3}{c}{(mag)} & (mag)& ($L_\odot$)& (K)& ($M_\odot$)& (\AA)& &($L_\odot$)& ($L_\odot$)& ($M_\odot$/y)&  names \\
\hline
 32 &$\rho$Oph-ISO 047   & 16 26 31.04& --24 31  5.20&  14.96& 12.32& 10.86&     4.6& --0.49&  3.50& --0.68& $<$--1.0&S& $<$--4.71& $<$--1.34& $<$--7.93&  IRS14/GY54   \\
% 33 &$\rho$Oph-ISO 113   & 16 27 11.68& --24 23 42.00&  14.21& 11.62& 10.11&     4.3& --0.31&  3.52& --0.57&     +5.6&S& --& --& --&    IRS32/GY228               \\
 33 &$\rho$Oph-ISO 113   & 16 27 11.68& --24 23 42.00&  14.21& 11.62& 10.11&     --& --& --& --&     +5.6&S& --& --& --&    IRS32/GY228               \\
 34 &$\rho$Oph-ISO 157   & 16 27 35.67& --24 45 32.62&  12.71& 11.47& 10.88&     1.4& --0.95&  3.46& --0.96& $<$--1.0& S&$<$--5.54& $<$--2.08& $<$--8.54&    GY296               \\
 35 &$\rho$Oph-ISO 179   & 16 27 49.97& --24 44 17.00&  13.85& 11.97& 10.94&     2.8& --0.84&  3.46& --0.89& $<$--0.7& S&$<$--5.37& $<$--1.94& $<$--8.42&    GY370               \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Column 1: running number; Col.~2: ISOCAM number from BKA01; 
a +  sign marks objects with a companion not resolved in the
2MASS photometry; Cols.~3 and~4: J2000 coordinates; Cols.~5$-$7: 2MASS $J$, $H$, $K$ photometry; Col.~8: $J$-band extinction; Cols.~9$-$11: stellar luminosity, effective temperature and mass, determined as described in the text; Col.~12: line equivalent width: negative values for emission lines; Col.~13: instrument used in the observations: S~= SOFI/NTT, I~= ISAAC/UT1; Col.~14: line luminosity; Cols.~15,16: accretion luminosity and mass accretion rate; Col.~17: other names.
\label{table_classIII}
\end{table}