\begin{table}%TC1
%\centering
\small
\caption{Class~II objects.}
\begin{tabular}{clccccccccccccccl}
\hline\hline
(1)   & (2)   & (3)& (4)  & (5) & (6) & (7)& (8) & (9)& (10)& (11)& (12)& (13)& (14)& (15)& (16) &(17)\\ 
\# &Object&\multicolumn{2}{c} {Coordinates}& $J$& $H$& $K$& $A_{\rm J}$  &  Lg $L_\ast$& Lg $T_{\rm eff}$& Lg $M_\ast$& {\it EW} (Pa$_\beta$)&Inst. & $L$(Pa$_\beta$)& $L_{\rm acc}$& $\dot M_{\rm acc}$& Other \\
&(ISO\#)& \multicolumn{2}{c}{(J2000.0)}& \multicolumn{3}{c}{(mag)} & (mag)& ($L_\odot$)& (K)& ($M_\odot$)& (\AA)& & ($L_\odot$)& ($L_\odot$)& ($M_\odot$/y)&  names \\
\hline
1 &$\rho$Oph-ISO 001   & 16 25 36.74& --24 15 42.40&  10.42&  9.04&  8.38&     1.8&  0.21&  3.59& --0.26& $<$--0.7&S& $<$--4.27& $<$--1.81& $<$--8.66&    IRS2                \\
  2 &$\rho$Oph-ISO 002$^+$  & 16 25 38.12& --24 22 36.30&  12.84& 10.75&  9.54&     3.1& --0.23&  3.53& --0.52& --2.8&S& --4.07& --1.54& --8.22&    B162538-242238      \\
  3 &$\rho$Oph-ISO 003   & 16 25 39.58& --24 26 34.90&  11.89& 10.05&  8.95&     2.5& --0.10&  3.55& --0.44& --3.9&S& --3.81& --1.18& --7.92&    IRS3                \\
  4 &$\rho$Oph-ISO 006   & 16 25 56.16& --24 20 48.20&   9.15&  8.14&  7.52&     0.5&  0.18&  3.59& --0.28& --19.0& S& --2.87&    0.10& --6.74&    SR4/IRS12    \\
  5 &$\rho$Oph-ISO 009   & 16 26  1.37& --24 25 20.40&  14.43& 12.44& 11.24&     2.8& --1.07&  3.45& --1.03& $<$--0.3&I& $<$--5.74& $<$--3.80& $<$--10.24&    SKS1-4              \\
  6 &$\rho$Oph-ISO 012   & 16 26  4.58& --24 17 51.50&  15.79& 13.41& 12.19&     4.2& --1.05&  3.45& --1.02& $<$--0.2&I& $<$--5.96& $<$--4.11& $<$--10.55&    B162604-241753      \\
  7 &$\rho$Oph-ISO 013   & 16 26  7.04& --24 27 24.20&  15.35& 12.38& 10.64&     5.2& --0.38&  3.51& --0.62& --2.1&S& --4.34& --1.90& --8.53&    B162607-242725      \\
  8 &$\rho$Oph-ISO 017   & 16 26 10.33& --24 20 54.80&  14.37& 10.85&  8.47&     5.8&  0.33&  3.61& --0.19& $<$--0.8& S&$<$--4.11& $<$--1.58& $<$--8.48&    GSS26               \\
 9 &$\rho$Oph-ISO 019   & 16 26 16.84& --24 22 23.20&  11.03&  9.13&  8.20&     3.1&  0.54&  3.64& --0.06& $<$--0.9&S& $<$--3.87& $<$--1.26& $<$--8.23&    GSS29/EL18          \\
 10 &$\rho$Oph-ISO 020   & 16 26 17.06& --24 20 21.60&   9.65&  8.61&  8.06&     0.8&  0.10&  3.58& --0.33& --1.2&S& --4.15& --1.65& --8.46&    DoAr24/GSS28        \\
 11 &$\rho$Oph-ISO 023   & 16 26 18.82& --24 26 10.50&  14.84& 13.20& 12.14&     1.8& --1.69&  3.42& --1.40& --1.8& I& --5.59& --3.61& --9.93&    SKS1-BDN04          \\
 12 &$\rho$Oph-ISO 024   & 16 26 18.87& --24 28 19.70&  12.58&  9.93&  8.07&     3.7&  0.18&  3.59& --0.28& --8.9& I& --3.20& --0.35& --7.19&    VSSG1               \\
 13 &$\rho$Oph-ISO 026  & 16 26 20.97& --24  8 51.90&  10.88&  9.87&  9.50&     1.0& --0.33&  3.52& --0.59& --2.4& I& --4.23& --1.76& --8.41&    RBR15        \\
 14 &$\rho$Oph-ISO 030   & 16 26 21.53& --24 26  1.00&  12.57& 11.52& 10.92&     0.7& --1.22&  3.44& --1.12& --0.3& I& --5.95& --4.09& --10.50&    GY5                 \\
 15 &$\rho$Oph-ISO 032   & 16 26 21.90& --24 44 39.80&  12.34& 11.48& 10.86&     0.0& --1.43&  3.43& --1.24& --0.4&I& --6.01& --4.17& --10.54&    GY3                 \\
 16 &$\rho$Oph-ISO 033   & 16 26 22.27& --24 24  7.10&  16.45& 15.09& 13.94&     0.6& --2.95&  3.37& --2.16& $<$--0.7& I&$<$--7.15& $<$--5.73& $<$--11.81&    GY11                \\
 17 &$\rho$Oph-ISO 035   & 16 26 22.96& --24 28 46.10&  14.93& 12.80& 11.53&     3.2& --1.12&  3.45& --1.06&    +0.6& I& --& --& --&    GY15                \\
 18 &$\rho$Oph-ISO 036   & 16 26 23.36& --24 20 59.80&   8.97&  7.50&  6.57&     1.5&  0.73&  3.66&  0.05& --0.7& S& --3.80& --1.17& --8.21&    GSS31/GY20A         \\
 19 &$\rho$Oph-ISO 037   & 16 26 23.58& --24 24 39.50&  15.05& 12.25& 10.22&     3.9& --0.82&  3.46& --0.88& --3.0& S& --4.58& --2.22& --8.71&    LFAM3/GY21          \\
 20 &$\rho$Oph-ISO 038   & 16 26 23.68& --24 43 13.90&   9.39&  8.40&  7.85&     0.6&  0.13&  3.58& --0.31& $<$--0.3&S& $<$--4.72& $<$--2.42& $<$--9.24&    DoAr25/GY17         \\
 21 &$\rho$Oph-ISO 039   & 16 26 24.04& --24 24 48.10&  11.12&  8.72&  7.32&     3.9&  0.86&  3.68&  0.13& $<$--0.5&S& $<$--3.83& $<$--1.20& $<$--8.29&    S2/GY23             \\
 22 &$\rho$Oph-ISO 040   & 16 26 24.07& --24 16 13.50&  10.00&  8.09&  6.68&     2.0&  0.53&  3.63& --0.07& --12.7& S& --2.72&    0.30& --6.67&    EL24                \\
 23 &$\rho$Oph-ISO 041   & 16 26 25.28& --24 24 45.00&  16.28& 13.10& 11.07&     5.3& --0.74&  3.46& --0.83& $<$--0.3&I& $<$--5.50& $<$--3.48& $<$--9.98&    GY29       \\
 24 &$\rho$Oph-ISO 043   & 16 26 27.54& --24 41 53.50&  14.04& 11.42&  9.98&     4.6& --0.09&  3.55& --0.44& $<$--1.0&S& $<$--4.39& $<$--1.97& $<$--8.71&    GY33                \\
 25 &$\rho$Oph-ISO 046   & 16 26 30.47& --24 22 57.10&  16.31& 12.55&  9.98&     6.3& --0.30&  3.52& --0.57& --16.5&I& --3.37& --0.58& --7.24&    VSSG27/GY51         \\
 26 &$\rho$Oph-ISO 051   & 16 26 36.83& --24 15 51.90&  12.66& 10.83&  9.59&     2.1& --0.61&  3.48& --0.75& $<$--0.4& S&$<$--5.27& $<$--3.16& $<$--9.71&    B162636-241554      \\
 27 &$\rho$Oph-ISO 052   & 16 26 37.79& --24 23  0.70&  15.74& 12.91& 11.11&     4.5& --0.86&  3.46& --0.90& --5.9& I& --4.32& --1.88& --8.36&    VSSG4/GY81          \\
 28 &$\rho$Oph-ISO 053   & 16 26 38.60& --24 23 10.00&  15.29& 12.89& 11.63&     4.2& --0.84&  3.46& --0.89& $<$--0.3&I& $<$--5.59& $<$--3.61& $<$--10.09&    GY84                \\
 29 &$\rho$Oph-ISO 056   & 16 26 41.26& --24 40 18.00&  10.77&  9.77&  9.27&     0.8& --0.40&  3.51& --0.63& $<$--0.5&S& $<$--4.98& $<$--2.77& $<$--9.39&    WSB37/GY93          \\
 30 &$\rho$Oph-ISO 062   & 16 26 42.86& --24 20 29.90&  10.50&  8.77&  7.88&     2.5&  0.53&  3.63& --0.07& --1.4& S& --3.68& --1.01& --7.98&    GSS37/GY110         \\
 31 &$\rho$Oph-ISO 063   & 16 26 42.89& --24 22 59.10&  15.33& 12.82& 11.44&     4.3& --0.80&  3.46& --0.87& $<$--0.3&I& $<$--5.50& $<$--3.47& $<$--9.96&    GY109               \\
 32 &$\rho$Oph-ISO 067   & 16 26 45.03& --24 23  7.70&  13.25& 10.60&  8.96&     4.2&  0.09&  3.57& --0.33& --10.0&S& --3.23& --0.40& --7.20&    GSS39/GY116         \\
 33 &$\rho$Oph-ISO 068$^+$  & 16 26 46.43& --24 12  0.10&   9.68&  8.31&  7.49&     1.4&  0.37&  3.61& --0.17& --0.6& S& --4.19& --1.70& --8.61&    VSS27               \\
 34 &$\rho$Oph-ISO 072$^+$  & 16 26 48.98& --24 38 25.20&  13.50& 11.44&  9.98&     2.5& --0.81&  3.46& --0.87& --36.0& S& --3.49& --0.74& --7.23&    WL18/GY129          \\
 35 &$\rho$Oph-ISO 078   & 16 26 54.44& --24 26 20.70&  14.70& 11.69& 10.01&     5.5&  0.02&  3.57& --0.37& $<$--0.4&I& $<$--4.69& $<$--2.37& $<$--9.16&    VSSG5/GY153         \\
 36 &$\rho$Oph-ISO 079   & 16 26 54.77& --24 27  2.20&   0.00& 14.87& 12.87&     6.0& --1.24&  3.44& --1.13& $<$--3.0&I& --& --& --&    GY154               \\
 37 &$\rho$Oph-ISO 083   & 16 26 56.66& --24 13 53.80&  12.26& 10.31&  9.25&     3.0& --0.06&  3.56& --0.42& --4.5&S& --3.71& --1.04& --7.79&    B162656-241353      \\
 38 &$\rho$Oph-ISO 084   & 16 26 57.33& --24 35 38.80&   0.00& 15.09& 12.81&     7.1& --0.99&  3.45& --0.98& $<$--5.0&I& --& --& --&    WL21/GY164          \\
 39 &$\rho$Oph-ISO 086   & 16 26 58.40& --24 21 30.00&  16.01& 13.11& 11.46&     5.1& --0.72&  3.47& --0.82& $<$--0.8&S& $<$--5.06& $<$--2.88& $<$--9.39&    IRS26/GY171         \\
 40 &$\rho$Oph-ISO 087   & 16 26 58.64& --24 18 34.70&  15.45& 13.01& 11.48&     3.7& --1.09&  3.45& --1.04& --2.4& I& --4.92& --2.69& --9.13&    B162658-241836      \\
 41 &$\rho$Oph-ISO 088a  & 16 26 58.51& --24 45 36.90&   9.75&  8.16&  7.06&     1.5&  0.40&  3.62& --0.14& --10.5&S& --2.92&    0.03& --6.90&    SR24N/GY168         \\
\hline
 42 &$\rho$Oph-ISO 088b  & 16 26 58.44& --24 45 31.90&  10.37&  8.63&  7.55&     2.1&  0.39 &  3.62& --0.15& --7.0&S& --3.11& --0.23& --7.15&    SR24S/GY167 \\ 
43 &$\rho$Oph-ISO 089   & 16 26 59.05& --24 35 56.90&  16.05& 13.35& 11.82&     4.7& --0.93&  3.46& --0.94& $<$--0.5&I& $<$--5.45& $<$--3.42& $<$--9.88&    WL14/GY172          \\
 44 &$\rho$Oph-ISO 092   & 16 27  2.34& --24 37 27.20&  14.16& 10.48&  8.06&     6.3&  0.66&  3.65&  0.01& --8.4& S& --2.79&    0.21& --6.80&    WL16/GY182      \\
 45 &$\rho$Oph-ISO 093   & 16 27  3.01& --24 26 14.70&   0.00& 15.65& 12.56&    10.6& --0.24&  3.53& --0.53& $<$--20.0&S& --& --& --&    GY188  \\
 46 &$\rho$Oph-ISO 094   & 16 27  3.59& --24 20  5.40&  17.24& 14.91& 13.56&     3.7& --1.90&  3.41& --1.53& --5.0& I& --5.34& --3.27& --9.55&    B162703-242007      \\
 47 &$\rho$Oph-ISO 095   & 16 27  4.11& --24 28 29.90&  16.90& 13.09& 10.86&     7.2& --0.15&  3.54& --0.48& $<$--0.6&I& $<$--4.67& $<$--2.35& $<$--9.06&    WL1/GY192           \\
 48 &$\rho$Oph-ISO 098   & 16 27  4.57& --24 27 15.70&  16.48& 13.03& 11.22&     6.8& --0.17&  3.54& --0.49& $<$--0.7&I& $<$--4.62& $<$--2.29& $<$--9.00&    GY195               \\
 49 &$\rho$Oph-ISO 102   & 16 27  6.60& --24 41 48.80&  12.43& 11.40& 10.77&     0.6& --1.22&  3.44& --1.12& --2.0& I& --5.12& --2.96& --9.37&    GY204               \\
 50 &$\rho$Oph-ISO 103   & 16 27  6.78& --24 38 15.00&   0.00& 14.30& 10.97&    11.6&  0.71&  3.66&  0.04& $<$--0.6&I& --& --& --&    WL17/GY205          \\
 51 &$\rho$Oph-ISO 105   & 16 27  9.10& --24 34  8.10&  12.55& 10.19&  8.91&     4.0&  0.29&  3.60& --0.21& --1.7& I& --3.82& --1.19& --8.07&    WL10/GY211          \\
 52 &$\rho$Oph-ISO 106   & 16 27  9.07& --24 12  0.80&  12.41& 10.73&  9.80&     2.3& --0.44&  3.50& --0.65& $<$--1.0&S& $<$--4.71& $<$--2.40& $<$--9.01&    B162708--241204     \\
 53 &$\rho$Oph-ISO 107   & 16 27  9.35& --24 40 22.40&   0.00& 13.55& 11.30&     7.0& --0.30&  3.52& --0.56& $<$--1.3&I& --& --& --&    GY213               \\
 54 &$\rho$Oph-ISO 110   & 16 27 10.28& --24 19 12.70&   8.74&  7.51&  6.72&     0.9&  0.58&  3.64& --0.04& $<$--0.3&I& $<$--4.30& $<$--1.85& $<$--8.84&    SR21/VSSG23  \\
 55 &$\rho$Oph-ISO 112   & 16 27 11.18& --24 40 46.70&   0.00& 12.88& 10.20&     8.9&  0.57&  3.64& --0.04& --17.9& I& --& --& --&    GY224               \\
 56 &$\rho$Oph-ISO 115   & 16 27 12.13& --24 34 49.10&  15.62& 13.11& 11.49&     3.7& --1.16&  3.45& --1.08& --2.7& I& --4.94& --2.71& --9.14&    WL11/GY229          \\
 57 &$\rho$Oph-ISO 116   & 16 27 13.73& --24 18 16.90&  12.26& 10.25&  9.29&     3.4&  0.15&  3.58& --0.30& $<$--1.0&S& $<$--4.18& $<$--1.68& $<$--8.51&    B162713-241818      \\
 58 &$\rho$Oph-ISO 117   & 16 27 13.82& --24 43 31.70&  13.32& 11.23&  9.98&     3.1& --0.47&  3.50& --0.67& --2.4& S& --4.36& --1.92& --8.52&    GY235               \\
 59 &$\rho$Oph-ISO 118   & 16 27 14.51& --24 26 46.10&   0.00& 15.34& 12.26&    10.5& --0.11&  3.55& --0.45& $<$--20.0&I& --& --& --&    IRS33/GY236         \\
 60 &$\rho$Oph-ISO 120   & 16 27 15.45& --24 26 39.80&  17.42& 13.46& 10.79&     6.8& --0.57&  3.49& --0.73& $<$--2.5& I&$<$--4.43& $<$--2.02& $<$--8.59&    IRS34/GY239         \\
 61 &$\rho$Oph-ISO 121a  & 16 27 15.88& --24 38 43.40&  13.89& 11.26&  9.59&     4.1& --0.25&  3.53& --0.53& $<$--0.6& S&$<$--4.76& $<$--2.47& $<$--9.15&    WL20/GY240A         \\
 62 &$\rho$Oph-ISO 121b  & 16 27 15.70& --24 38 43.40&  13.57& 10.87&  9.48&     5.0&  0.31 &  3.60& --0.20& $<$--0.5&S& $<$--4.33& $<$--1.89& $<$--8.78&    WL20/GY240B    \\
 63 &$\rho$Oph-ISO 123   & 16 27 17.59& --24  5 13.70&  12.73& 11.49& 10.73&     1.0& --1.15&  3.45& --1.08& --21.9&I& --4.02& --1.46& --7.89&    ISO 1627176-240519   \\
 64 &$\rho$Oph-ISO 124   & 16 27 17.57& --24 28 56.30&   0.00& 14.42& 11.58&     9.5&  0.03&  3.57& --0.37& $<$--10.0&I& --& --& --&    IRS37/GY244         \\
 65 &$\rho$Oph-ISO 128   & 16 27 18.49& --24 29  5.90&  14.61& 11.50&  9.68&     5.5&  0.08&  3.57& --0.34& $<$--0.4&S& $<$--4.63& $<$--2.30& $<$--9.10&    WL4/GY247           \\
 66 &$\rho$Oph-ISO 129   & 16 27 19.22& --24 28 43.90&   0.00& 14.66& 11.49&    10.9&  0.33&  3.61& --0.19& $<$--30.0&I& --& --& --&    WL3/GY249           \\
 67 &$\rho$Oph-ISO 132   & 16 27 21.47& --24 41 43.10&  15.22& 11.25&  8.48&     6.6&  0.32&  3.61& --0.19& $<$--0.9&S& $<$--4.06& $<$--1.52& $<$--8.42&    IRS42/GY252         \\
 68 &$\rho$Oph-ISO 138   & 16 27 26.22& --24 19 23.00&  16.40& 14.24& 12.93&     3.1& --1.79&  3.42& --1.46& $<$--1.0&I& $<$--5.94& $<$--4.07& $<$--10.38&    B162726-241925      \\
 69 &$\rho$Oph-ISO 140   & 16 27 26.49& --24 39 23.10&  15.69& 12.07&  9.95&     6.7&  0.16&  3.58& --0.29& --3.7& S& --3.60& --0.89& --7.72&    GY262               \\
 70 &$\rho$Oph-ISO 142   & 16 27 27.38& --24 31 16.60&  12.35& 10.38&  9.32&     3.0& --0.07&  3.55& --0.43& $<$--0.5&S& $<$--4.67& $<$--2.35& $<$--9.10&    VSSG25/GY267        \\
 71 &$\rho$Oph-ISO 144   & 16 27 28.45& --24 27 21.00&  15.74& 12.31& 10.10&     5.8& --0.26&  3.53& --0.54& $<$--1.4&I& $<$--4.40& $<$--1.98& $<$--8.66&    IRS45/GY273         \\
 72 &$\rho$Oph-ISO 147   & 16 27 30.18& --24 27 43.40&  15.32& 11.52&  9.02&     6.6&  0.27&  3.60& --0.22& $<$--0.5&S& $<$--4.36& $<$--1.93& $<$--8.81&    IRS47/GY279         \\
 73 &$\rho$Oph-ISO 151   & 16 27 30.84& --24 24 56.00&  12.70& 10.95& 10.07&     2.6& --0.40&  3.51& --0.62& $<$--0.5&S& $<$--4.97& $<$--2.76& $<$--9.39&    GY284               \\
 74 &$\rho$Oph-ISO 154   & 16 27 32.85& --24 32 34.80&  16.19& 12.74& 10.96&     6.9& --0.01&  3.56& --0.39& $<$--1.0&S& $<$--4.32& $<$--1.88& $<$--8.65&    GY291               \\
 75 &$\rho$Oph-ISO 155   & 16 27 33.11& --24 41 15.30&  11.32&  9.13&  7.81&     3.2&  0.49&  3.63& --0.09& --4.0& S& --3.26& --0.43& --7.39&    GY292               \\
 76 &$\rho$Oph-ISO 160   & 16 27 37.42& --24 17 54.90&  14.15& 12.76& 11.95&     1.5& --1.57&  3.43& --1.33& --3.3&I& --5.22& --3.09& --9.44&    B162737-241756      \\
 77 &$\rho$Oph-ISO 163   & 16 27 38.32& --24 36 58.60&  11.38&  9.43&  8.27&     2.7&  0.23&  3.59& --0.25& --2.0& S& --3.80& --1.16& --8.02&    IRS49/GY308         \\
 78 &$\rho$Oph-ISO 164   & 16 27 38.63& --24 38 39.20&  13.27& 11.93& 11.08&     1.2& --1.31&  3.44& --1.17& --0.8&I& --5.60& --3.61& --10.01&    GY310               \\
 79 &$\rho$Oph-ISO 165   & 16 27 38.94& --24 40 20.70&  16.54& 13.91& 12.29&     4.2& --1.35&  3.44& --1.20& --9.6&I& --4.56& --2.20& --8.58&    GY312               \\
 80 &$\rho$Oph-ISO 166   & 16 27 39.43& --24 39 15.50&  10.75&  9.21&  8.46&     2.2&  0.24&  3.59& --0.25& --3.3& I& --3.58& --0.87& --7.73&    GY314               \\
 81 &$\rho$Oph-ISO 168   & 16 27 40.29& --24 22  4.00&   8.44&  7.67&  7.21&     0.0&  0.28&  3.60& --0.22& --1.3&S& --3.96& --1.38& --8.26&    SR9/GY319/IRS52     \\
 82 &$\rho$Oph-ISO 170   & 16 27 41.61& --24 46 44.70&  17.20& 15.33& 13.55&     1.0& --3.07&  3.36& --2.23& $<$--3.0&I& $<$--6.63& $<$--5.01& $<$--11.07&    B162741-244645      \\
 83 &$\rho$Oph-ISO 171   & 16 27 41.75& --24 43 36.10&   0.00& 14.88& 12.29&     8.5& --0.50&  3.50& --0.68& $<$--4.0&I& --& --& --&    GY323               \\
 84 &$\rho$Oph-ISO 172   & 16 27 42.70& --24 38 50.60&  13.24& 11.44& 10.54&     2.8& --0.56&  3.49& --0.72& $<$--1.0&S& $<$--4.82& $<$--2.56& $<$--9.12&    GY326               \\
 85 &$\rho$Oph-ISO 175   & 16 27 45.79& --24 44 53.90&  17.38& 14.54& 12.46&     4.0& --1.82&  3.42& --1.48& --15.7& I& --4.77& --2.49& --8.79&    GY344               \\
 \hline
 86 &$\rho$Oph-ISO 176   & 16 27 46.29& --24 31 41.20&  13.83& 12.21& 11.32&     2.2& --1.11&  3.45& --1.05& $<$--0.5&I& $<$--5.62& $<$--3.64& $<$--10.08&    GY350               \\
 87 &$\rho$Oph-ISO 177   & 16 27 47.09& --24 45 35.10&  15.75& 12.81& 11.13&     5.2& --0.55&  3.49& --0.72& $<$--0.4&I& $<$--5.21& $<$--3.09& $<$--9.66&    GY352               \\
 88 &$\rho$Oph-ISO 178   & 16 27 49.78& --24 25 22.00&  12.78& 11.12& 10.16&     2.2& --0.65&  3.48& --0.77& --2.0&S& --4.60& --2.25& --8.78&    GY371               \\
 89 &$\rho$Oph-ISO 185   & 16 27 55.25& --24 28 39.60&  13.04& 11.59& 10.79&     1.7& --0.98&  3.45& --0.97& $<$--0.2&I& $<$--5.90& $<$--4.03& $<$--10.48&    GY397               \\
 90 &$\rho$Oph-ISO 187   & 16 27 55.58& --24 26 17.90&  10.14&  9.33&  8.90&     0.2& --0.39&  3.51& --0.62& --5.6&S& --3.91& --1.32& --7.95&    SR10/GY400          \\
 91 &$\rho$Oph-ISO 190   & 16 28  3.56& --24 34 38.60&   0.00& 15.24& 13.20&     6.1& --1.37&  3.44& --1.21& $<$--5.0&I& --& --& --&    GY450               \\
 92 &$\rho$Oph-ISO 193   & 16 28 12.72& --24 11 35.60&  13.61& 12.02& 11.09&     1.9& --1.11&  3.45& --1.05& --1.8& I& --5.07& --2.89& --9.32&    B162812-241138      \\
 93 &$\rho$Oph-ISO 194   & 16 28 13.79& --24 32 49.40&  12.35& 10.89& 10.10&     1.8& --0.64&  3.48& --0.77& $<$--0.5&S& $<$--5.19& $<$--3.06& $<$--9.60&    B162813-243249      \\
 94 &$\rho$Oph-ISO 195   & 16 28 16.73& --24  5 14.30&  10.98&  9.57&  8.86&     1.8& --0.04&  3.56& --0.41& --0.8& S& --4.44& --2.03& --8.79&    ISO 1628168-240519   \\
 95 &$\rho$Oph-ISO 196   & 16 28 16.51& --24 36 58.00&  11.31& 10.08&  9.32&     0.9& --0.55&  3.49& --0.72& --3.2&S& --4.31& --1.86& --8.43&    WSB60/B162816-243657\\
96 &$\rho$Oph-ISO 199   & 16 28 45.60& --24 28 19.00&   9.21&  8.41&  8.00&     0.2&  0.02&  3.57& --0.38& --1.7& S& --4.06& --1.53& --8.31&    SR13                \\
\hline
\# &Object&\multicolumn{2}{c} {Coordinates}& $J$& $H$& $K$& $A_{\rm J}$  &  Lg $L_\ast$& Lg $T_{\rm eff}$& Lg $M_\ast$& {\it EW} (Br$_\gamma$)& Inst.&$L$(Br$_\gamma$)& $L_{\rm acc}$& $\dot M_{\rm acc}$& Other \\
&(ISO\#)& \multicolumn{2}{c}{(J2000.0)}& \multicolumn{3}{c}{(mag)} & (mag)& ($L_\odot$)& (K)& ($M_\odot$)& (\AA)& &($L_\odot$)& ($L_\odot$)& ($M_\odot$/y)&  names \\
\hline
97 &$\rho$Oph-ISO 059   & 16 26 31.04& --24 31  5.20&  14.96& 12.32& 10.86&     4.6& --0.49&  3.50& --0.68& $<$--0.6& S&$<$--4.06& $<$--1.54& $<$--8.13&    WL7/GY98            \\
98 &$\rho$Oph-ISO 070$^+$  & 16 27 41.61& --24 46 44.70&  17.20& 15.33& 13.55&     1.0& --3.07&  3.36& --2.23& $<$--1.2&S& $<$--4.06& $<$--3.06& $<$--9.12&    WL2/GY128           \\
99 &$\rho$Oph-ISO 075   & 16 26 51.97& --24 30 39.50&   0.00& 16.52& 13.46&    10.4& --0.69&  3.47& --0.80& $<$--3.9&S& $<$--4.06& $<$--0.40& $<$--6.92&    GY144               \\
100 &$\rho$Oph-ISO 076   & 16 26 53.47& --24 32 36.20&   0.00& 16.24& 13.12&    10.7& --0.48&  3.50& --0.67& $<$--3.0&S& $<$--4.06& $<$--0.32& $<$--6.92&    GY146               \\
101 &$\rho$Oph-ISO 085   & 16 26 58.28& --24 37 41.00&   0.00&  0.00& 14.41& --1.0& --0.48&  3.50& --0.67& $<$--8.0&S& --& --& --&    CRBR51              \\
102 &$\rho$Oph-ISO 093   & 16 26 31.04& --24 31  5.20&   0.00& 15.65& 12.56&    10.6& --0.24&  3.53& --0.53& $<$--0.7&S& $<$--4.06& $<$--0.73& $<$--7.41&    GY188               \\
103 &$\rho$Oph-ISO 108   & 16 27  9.43& --24 37 18.80&  16.79& 11.05&  7.14&    10.5&  1.44&  3.76&  0.48& --1.3& S& --4.06&    1.46& --5.84&    EL29/GY214          \\
104 &$\rho$Oph-ISO 139   & 16 27 26.29& --24 42 46.10&   0.00& 15.18& 12.66&     8.2& --0.73&  3.46& --0.82& $<$--2.8&S& $<$--4.06& $<$--0.77& $<$--7.27&    GY260               \\
105 &$\rho$Oph-ISO 161   & 16 27 37.25& --24 42 38.00&   0.00& 14.52& 11.46&    10.5&  0.27&  3.60& --0.22& $<$--0.8& S&$<$--4.06& $<$--0.30& $<$--7.17&    GY301               \\
\hline
\end{tabular}
\medskip
Column 1: running number; Col.~2: ISOCAM number from BKA01; 
a +  sign marks objects with a companion not resolved in the
2MASS photometry; Cols.~3 and~4: J2000 coordinates; Cols.~5$-$7: 2MASS $J$, $H$, $K$ photometry; Col.~8: $J$-band extinction; Cols.~9$-$11: stellar luminosity, effective temperature and mass, determined as described in the text; Col.~12: line equivalent width: negative values for emission lines; Col.~13: instrument used in the observations: S~= SOFI/NTT, I~= ISAAC/UT1; Col.~14: line luminosity; Cols.~15,16: accretion luminosity and mass accretion rate; Col.~17: other names.
\label{table_classII}
\end{table}