\begin{table}%t2
\caption{\label{abund}Stellar parameters and final abundances of the new program stars
including 4 more extreme metal-poor reference stars. $\xi$ is the
microturbulence, $n$ denotes the number of spectral lines analyzed. $\Delta\log g$
is the maximum surface gravity error emerging from errors in temperatures,
masses and parallaxes (see text).} \small 
%\centering
\par
\begin{tabular}{rlrrrrcrrcrrcrrc}
\hline\hline 
   & Star  &   $\Teff$ & log $g$ & $\Delta\log g$ & [Fe/H] & $\xi$ & \multicolumn{3}{c}{[Mg/Fe]} & \multicolumn{3}{c}{[Na/Fe]} &
\multicolumn{3}{c}{[Al/Fe]} \\
     &     &  (K)   &       &    &    & (km~s$^{-1}$) &   LTE  &   NLTE  &  $n$ &  LTE   &   NLTE  &  $n$ &  LTE   &   NLTE &  $n$  \\
 \hline
  1  &         HD~17948 &  6325. &   4.13 &   0.06 & --0.35 &  1.9 & --0.04 &   0.02  & (7) &   0.12 & --0.00  & (6) & --0.15 &   0.14  & (7) \\
  2  &         HD~19445 &  5985. &   4.39 &   0.08 & --1.96 &  1.5 &   0.26 &   0.38  & (5) & --0.11 & --0.37  & (2) &        &         & \\
  3  &         HD~22309 &  5900. &   4.29 &   0.09 & --0.31 &  1.3 & --0.01 &   0.04  & (6) &   0.07 &   0.00  & (6) & --0.03 &   0.16  & (7) \\
  4  &         HD~22879 &  5775. &   4.26 &   0.07 & --0.83 &  1.1 &   0.23 &   0.31  & (6) &   0.04 & --0.01  & (5) &   0.16 &   0.52  & (6) \\
  5  &         HD~30649 &  5765. &   4.26 &   0.08 & --0.58 &  1.3 &   0.27 &   0.34  & (6) &   0.14 &   0.05  & (6) &   0.20 &   0.45  & (2) \\
  6  &           G84-29 &  6240. &   4.14 &   0.28 & --2.45 &  1.6 & --0.07 &   0.02  & (4) & --0.50 & --0.72  & (2) &        &         & \\
  7  &        HD~241253 &  5850. &   4.25 &   0.19 & --1.05 &  1.2 &   0.23 &   0.32  & (6) &   0.01 & --0.05  & (4) & --0.10 &   0.30  & (3) \\
  8  &        HD~243357 &  5675. &   4.38 &   0.19 & --0.59 &  1.1 &   0.26 &   0.31  & (7) &   0.14 &   0.08  & (6) &   0.19 &   0.40  & (6) \\
  9  &         HD~36283 &  5475. &   4.28 &   0.11 & --0.41 &  0.8 &   0.27 &   0.32  & (7) &   0.17 &   0.11  & (6) &   0.28 &   0.40  & (7) \\
 10  &           G99-21 &  5525. &   4.30 &   0.30 & --0.63 &  1.0 &   0.26 &   0.32  & (7) &   0.17 &   0.10  & (6) &   0.18 &   0.38  & (6) \\
 11  &        HD~250792 &  5600. &   4.32 &   0.19 & --1.02 &  1.1 &   0.24 &   0.32  & (6) & --0.04 & --0.13  & (4) & --0.36 &   0.15  & (1) \\
 12  &         HD~46341 &  5880. &   4.36 &   0.10 & --0.58 &  1.8 &   0.22 &   0.26  & (7) &   0.06 &   0.12  & (6) &   0.19 &   0.31  & (6) \\
 13  &         HD~56513 &  5630. &   4.53 &   0.09 & --0.45 &  1.2 &   0.03 &   0.07  & (6) &   0.06 &   0.01  & (6) &   0.03 &   0.21  & (6) \\
 14  &         HD~58551 &  6190. &   4.23 &   0.07 & --0.53 &  1.8 &   0.12 &   0.18  & (6) &   0.07 & --0.03  & (6) & --0.05 &   0.25  & (6) \\
 15  &         HD~59374 &  5840. &   4.37 &   0.12 & --0.83 &  1.4 &   0.23 &   0.29  & (6) &   0.04 & --0.03  & (5) &   0.09 &   0.35  & (5) \\
 16  &         HD~59984 &  5925. &   3.94 &   0.07 & --0.74 &  1.2 &   0.18 &   0.28  & (6) &   0.06 & --0.01  & (6) &   0.03 &   0.41  & (5) \\
 17  &         HD~60319 &  5875. &   4.17 &   0.14 & --0.82 &  1.4 &   0.18 &   0.26  & (7) &   0.08 &   0.01  & (5) &   0.02 &   0.37  & (5) \\
 18  &         HD~69611 &  5725. &   4.12 &   0.10 & --0.65 &  1.3 &   0.31 &   0.39  & (6) &   0.18 &   0.07  & (6) &   0.23 &   0.54  & (2) \\
 19  &        HD~233511 &  6015. &   4.29 &   0.17 & --1.57 &  1.4 &   0.29 &   0.40  & (6) &   0.00 & --0.28  & (2) & --0.62 & --0.11  & (1) \\
 20  &            G9-16 &  6820. &   4.11 &   0.23 & --1.47 &  2.2 &   0.39 &   0.41  & (4) &   0.22 & --0.13  & (4) & --0.55 &   0.11  & (1) \\
 21  &          G235-45 &  5500. &   4.25 &   0.23 & --0.59 &  1.1 &   0.38 &   0.44  & (6) &   0.21 &   0.16  & (6) &   0.19 &   0.37  & (7) \\
 22  &         HD~84937 &  6346. &   4.00 &   0.12 & --2.16 &  1.8 &   0.24 &   0.32  & (4) &   0.33 & --0.18  & (2) &        &         & \\
 23  &         HD~88446 &  5915. &   4.03 &   0.11 & --0.44 &  1.6 &   0.02 &   0.09  & (7) & --0.00 & --0.09  & (6) & --0.08 &   0.17  & (5) \\
 24  &         HD~88725 &  5665. &   4.35 &   0.08 & --0.70 &  1.2 &   0.30 &   0.36  & (6) &   0.18 &   0.12  & (6) &   0.23 &   0.51  & (7) \\
 25  &         HD~91784 &  5890. &   4.47 &   0.13 & --0.33 &  1.3 &   0.13 &   0.18  & (7) &   0.10 &   0.02  & (6) & --0.04 &   0.18  & (6) \\
 26  &          G119-32 &  5715. &   4.39 &   0.19 & --1.88 &  1.2 &   0.34 &   0.46  & (5) & --0.17 & --0.46  & (2) & --0.32 &   0.10  & (1) \\
 27  &         HD~94028 &  5925. &   4.19 &   0.10 & --1.51 &  1.5 &   0.35 &   0.47  & (6) &   0.02 & --0.16  & (4) &        &         & \\
 28  &         HD~96094 &  5900. &   4.01 &   0.10 & --0.46 &  1.7 &   0.11 &   0.18  & (7) &   0.05 & --0.02  & (6) &   0.06 &   0.35  & (6) \\
 29  &        HD~97855A &  6240. &   4.13 &   0.09 & --0.44 &  1.8 &   0.01 &   0.07  & (7) &   0.11 &   0.02  & (6) & --0.16 &   0.15  & (6) \\
 30  &BD+20$^\circ$2594 &  5900. &   4.30 &   0.20 & --0.81 &  1.4 & --0.03 &   0.05  & (6) & --0.12 & --0.28  & (2) & --0.75 & --0.23  & (1) \\
 31  &        HD~101177 &  5890. &   4.30 &   0.07 & --0.47 &  1.8 &   0.17 &   0.22  & (7) &   0.23 &   0.17  & (6) &   0.23 &   0.41  & (2) \\
 32  &        HD~104056 &  5875. &   4.31 &   0.13 & --0.41 &  1.3 &   0.09 &   0.16  & (7) &   0.13 &   0.06  & (6) & --0.02 &   0.21  & (6) \\
 33  &        HD~107582 &  5565. &   4.34 &   0.08 & --0.61 &  1.0 &   0.30 &   0.35  & (7) &   0.11 &   0.05  & (6) &   0.17 &   0.39  & (6) \\
 34  &        HD~108076 &  5725. &   4.44 &   0.07 & --0.73 &  1.2 &   0.14 &   0.21  & (7) &   0.03 & --0.03  & (6) &   0.07 &   0.34  & (6) \\
 35  &        HD~110897 &  5800. &   4.34 &   0.06 & --0.58 &  1.2 &   0.09 &   0.16  & (7) &   0.02 & --0.06  & (6) &   0.04 &   0.29  & (2) \\
 36  &        HD~114606 &  5610. &   4.28 &   0.11 & --0.57 &  1.2 &   0.34 &   0.41  & (6) &   0.16 &   0.09  & (6) &   0.26 &   0.47  & (7) \\
 37  &        HD~114762 &  5890. &   4.14 &   0.10 & --0.70 &  1.3 &   0.21 &   0.29  & (7) &   0.17 &   0.07  & (6) &   0.06 &   0.43  & (1) \\
 38  &        HD~118659 &  5510. &   4.36 &   0.10 & --0.60 &  1.0 &   0.33 &   0.38  & (7) &   0.20 &   0.13  & (6) &   0.24 &   0.42  & (7) \\
 39  &           G63-46 &  5725. &   3.88 &   0.25 & --0.95 &  1.2 &   0.53 &   0.64  & (7) &   0.37 &   0.24  & (6) &   0.35 &   0.83  & (1) \\
 40  &        HD~119288 &  6420. &   4.13 &   0.07 & --0.17 &  1.9 & --0.12 & --0.07  & (6) &   0.03 & --0.12  & (4) & --0.20 &   0.09  & (7) \\
 41  &          G165-39 &  6220. &   3.96 &   0.30 & --2.00 &  1.9 &   0.09 &   0.18  & (4) &   0.04 & --0.48  & (2) & --0.92 & --0.16  & (1) \\
 42  &        HD~123710 &  5790. &   4.41 &   0.07 & --0.54 &  1.4 &   0.19 &   0.24  & (7) &   0.17 &   0.10  & (6) &   0.07 &   0.30  & (7) \\
 43  &        HD~126512 &  5825. &   4.02 &   0.08 & --0.64 &  1.6 &   0.34 &   0.41  & (7) &   0.19 &   0.08  & (6) &   0.24 &   0.53  & (6) \\
 44  &        HD~128167 &  6610. &   4.29 &   0.05 & --0.14 &  1.3 & --0.25 & --0.22  & (7) & --0.04 & --0.13  & (6) & --0.46 & --0.10  & (5) \\
 45  &        HD~134169 &  5930. &   3.98 &   0.10 & --0.86 &  1.8 &   0.43 &   0.53  & (6) &   0.23 &   0.14  & (6) &   0.14 &   0.54  & (5) \\
 46  &        HD~149996 &  5665. &   4.09 &   0.12 & --0.52 &  1.2 &   0.30 &   0.36  & (7) &   0.20 &   0.12  & (6) &   0.19 &   0.40  & (7) \\
 47  &            G20-8 &  6115. &   4.20 &   0.22 & --2.19 &  1.5 &   0.36 &   0.45  & (4) &   0.28 & --0.25  & (2) & --0.90 & --0.15  & (1) \\
 48  &        HD~338529 &  6280. &   3.93 &   0.23 & --2.25 &  2.0 &   0.21 &   0.32  & (4) & --0.07 & --0.44  & (2) &        &         & \\
 49  &        HD~194598 &  5980. &   4.27 &   0.11 & --1.16 &  1.6 &   0.16 &   0.28  & (6) & --0.00 & --0.14  & (4) &        &         & \\
 50  &        HD~201891 &  5900. &   4.22 &   0.08 & --1.07 &  1.2 &   0.32 &   0.43  & (5) &   0.21 &   0.07  & (5) &   0.24 &   0.59  & (1) \\
 51  &        HD~201889 &  5710. &   4.05 &   0.12 & --0.78 &  1.1 &   0.42 &   0.51  & (7) &   0.25 &   0.12  & (6) &   0.24 &   0.59  & (1) \\
 \hline 
 52  &           G41-41 &  6380. &   4.26 &   2.37 & --2.51 &  2.2 & --0.15 &   0.03  & (4) & --0.62 & --0.72  & (2) & --1.13 & --0.53  & (1) \\
 53  &           G48-29 &  6410. &   4.27 &   6.13 & --2.54 &  2.3 &   0.01 &   0.17  & (4) & --0.44 & --0.55  & (2) & --1.06 & --0.45  & (1) \\
 54  &        HD~103095 &  5070. &   4.69 &   0.06 & --1.35 &  1.0 &   0.23 &   0.26  & (7) & --0.22 & --0.23  & (6) & --0.04 & --0.04  & (6) \\
 55  &           G64-12 &  6407. &   4.20 &   0.74 & --3.12 &  2.3 &   0.14 &   0.33  & (4) & --0.24 & --0.32  & (2) &        &         & \\
 \hline 
\end{tabular}
\end{table}