\begin{table}%t4
\caption{\label{Tabundance}Derived elemental abundances for HE~0338$-$3945. For each element X the LTE~abundance is presented as $\log\epsilon_{{\rm X}}$ and [X/Fe], together with their relative, $\sigma^{{\rm rel}}$, and absolute, $\sigma^{{\rm abs}}$, rms\ error estimates (see text).  $N_{\rm tot}$ gives the number of lines of the element used for abundance determination for each element, and $N_{{\rm 3}\sigma}$ gives the number of those features classified as 3$\sigma$~detections.}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lllrrrrrrrr}
\hline
\hline
\multicolumn{3}{l}{Element} & 
$\log\epsilon_{\rm X}$ & 
$\sigma^{{\rm rel}}_{\log\epsilon_{\rm X}}$ & 
$\sigma^{{\rm abs}}_{\log\epsilon_{\rm X}}$ & 
[X/Fe] & 
$\sigma^{{\rm rel}}_{{\rm [X/Fe]}}$ & 
$\sigma^{{\rm abs}}_{{\rm [X/Fe]}}$ & 
$N_{{\rm tot}}$ & 
$N_{{\rm 3}\sigma}$ \\ 
& & & [dex] & [dex] & [dex] & [dex] & [dex] & [dex] & & \\
\hline 
 6 & C  & (CH)      &     8.08 & 0.09 & 0.15 &     2.13 & 0.06 & 0.15 & -- & --$^1$ \\  
 7 & N  & (CN)      &     6.92 & 0.16 & 0.20 &     1.55 & 0.09 & 0.17 & -- & --$^1$ \\  
 8 & O  & (O I)     &     7.66 & 0.04 & 0.09 &     1.40 & 0.09 & 0.11 &   2 &   1 \\  
11 & Na & (Na I)    &     4.26 & 0.03 & 0.06 &     0.36 & 0.07 & 0.10 &   3 &   2 \\  
12 & Mg & (Mg I)    &     5.45 & 0.02 & 0.09 &     0.30 & 0.09 & 0.14 &   7 &   5 \\  
13 & Al & (Al I)    &     3.16 & 0.09 & 0.15 &  $-$0.88 & 0.03 & 0.13 &   1 &   1 \\  
20 & Ca & (Ca I)    &     4.31 & 0.05 & 0.12 &     0.38 & 0.07 & 0.14 &  10 &   7 \\  
21 & Sc & (Sc II)   &     1.26 & 0.13 & 0.16 &     0.53 & 0.05 & 0.09 &    5 &   2 \\  
22 & Ti & (Ti I+II) &     2.96 & 0.12 & 0.14 &     0.37 & 0.04 & 0.08 &   24 &  11 \\  
23 & V  & (V I+II)  &     1.76 & 0.13 & 0.16 &     0.19 & 0.05 & 0.09 &    5 &   0 \\  
24 & Cr & (Cr I+II) &     3.12 & 0.09 & 0.11 &  $-$0.12 & 0.03 & 0.08 &    8 &   2 \\  
25 & Mn & (Mn I+II) &     2.47 & 0.11 & 0.12 &  $-$0.49 & 0.04 & 0.08 &    5 &   4 \\  
26 & Fe & (Fe I+II) &     5.07 & 0.10 & 0.11 &     0.00 & 0.03 & 0.05 &   69 &  30 \\  
27 & Co & (Co I)    &     2.72 & 0.09 & 0.14 &     0.23 & 0.03 & 0.11 &    4 &   3 \\  
28 & Ni & (Ni I)    &     3.83 & 0.10 & 0.11 &     0.01 & 0.03 & 0.06 &    8 &   5 \\  
29 & Cu & (Cu I)    &     1.02 & 0.12 & 0.12 &  $-$0.75 & 0.06 & 0.08 &    2 &   0 \\  
38 & Sr & (Sr I+II) &     1.28 & 0.08 & 0.16 &     0.74 & 0.03 & 0.14 &    5 &   2 \\  
39 & Y  & (Y II)    &     0.63 & 0.13 & 0.16 &     0.83 & 0.05 & 0.08 &   11 &   6 \\  
40 & Zr & (Zr II)   &     1.37 & 0.13 & 0.15 &     1.20 & 0.04 & 0.08 &   16 &   7 \\  
47 & Ag & (Ag I)    & $<$0.45 & 0.15 & 0.16 & $<$1.94 & 0.11 & 0.12 &    2 &   0 \\
56 & Ba & (Ba II)   &    2.10 & 0.06 & 0.07 &    2.41 & 0.05 & 0.08 &    3 &   3 \\  
57 & La & (La II)   &    1.01 & 0.13 & 0.16 &    2.28 & 0.04 & 0.08 &    8 &   6 \\  
58 & Ce & (Ce II)   &    1.30 & 0.14 & 0.18 &    2.16 & 0.05 & 0.12 &   15 &   8 \\  
59 & Pr & (Pr II)   &    0.44 & 0.16 & 0.19 &    2.16 & 0.07 & 0.11 &    4 &   0 \\  
60 & Nd & (Nd II)   &    1.37 & 0.14 & 0.16 &    2.30 & 0.05 & 0.08 &   34 &  15 \\  
62 & Sm & (Sm II)   &    0.82 & 0.15 & 0.18 &    2.25 & 0.06 & 0.10 &    4 &   1 \\  
63 & Eu & (Eu II)   &    0.02 & 0.14 & 0.17 &    1.94 & 0.05 & 0.09 &    3 &   3 \\  
64 & Gd & (Gd II)   &    0.69 & 0.13 & 0.16 &    2.00 & 0.05 & 0.09 &    8 &   0 \\  
65 & Tb & (Tb II)   & $<$0.13 & 0.16 & 0.18 & $<$2.66 & 0.09 & 0.11 &    1 &   0 \\
66 & Dy & (Dy II)   &    0.55 & 0.14 & 0.17 &    1.84 & 0.05 & 0.09 &   16 &   3 \\  
67 & Ho & (Ho II)   & $<$1.16 & 0.15 & 0.27 & $<$3.33 & 0.08 & 0.23 &    1 &   0 \\
68 & Er & (Er II)   &    0.74 & 0.14 & 0.20 &    2.24 & 0.05 & 0.15 &    3 &   1 \\  
69 & Tm & (Tm II)   &    0.06 & 0.13 & 0.15 &    2.49 & 0.05 & 0.08 &    4 &   0 \\  
70 & Yb & (Yb II)   &    0.77 & 0.13 & 0.15 &    2.12 & 0.07 & 0.09 &    2 &   2 \\  
71 & Lu & (Lu II)   & $<$0.72 & 0.15 & 0.17 & $<$3.09 & 0.09 & 0.12 &    1 &   0 \\
72 & Hf & (Hf II)   &    0.94 & 0.17 & 0.28 &     2.49 & 0.10 & 0.23 &    1 &	1 \\  
82 & Pb & (Pb I)    &    2.62 & 0.10 & 0.11 &     3.10 & 0.04 & 0.08 &    2 &	1 \\  
90 & Th & (Th II)   & $<$0.23 & 0.17 & 0.19 & $<$2.57 & 0.08 & 0.11 &    1 &	0 \\
92 & U  & (U II)    &$<$$-$0.11 & 0.38 & 0.74 & $<$ 2.82 & 0.46 & 0.80 &    1 &   0 \\
\hline\end{tabular} }
\smallskip
 $^1$  The detection exceeds 3$\sigma$ for the molecular bands seen as single features.
\end{table}