\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{Lines used for abundance determination of HD~74044.\label{linesCP} }            \begin{tabular}{lrrlrrlrrlrr}   % 12 columns
\hline\hline   
\noalign{\smallskip}                 % inserts double horizontal lines
Identity & $\lambda$[\A] & \gf & Identity & $\lambda$[\A] & \gf & Identity & $\lambda$[\A] & \gf & Identity & $\lambda$[\A] & \gf \\
\hline                          % inserts single horizontal line
C1 & 4932.049 & --1.884 & Cr2 & 5308.408 & --1.846 & Fe1 & 5107.447 & --3.087 & Fe1 & 5572.842 & --0.275\\
C1 & 6014.834 & --1.585 & Cr2 & 5310.687 & --2.280 & Fe1 & 5107.641 & --2.418 & Fe1 & 5576.089 & --1.000\\
O1 & 6158.176 & --0.996 & Cr2 & 5313.563 & --1.650 & Fe1 & 5121.639 & --0.810 & Fe1 & 5586.756 & --0.120\\
O1 & 6158.186 & --0.409 & Cr2 & 5334.869 & --1.562 & Fe1 & 5125.117 & --0.140 & Fe1 & 5615.644 & 0.050\\
Mg2 & 4481.126 & 0.740 & Cr2 & 5407.604 & --2.151 & Fe1 & 5133.689 & 0.140 & Fe1 & 5624.542 & --0.755\\
Mg2 & 4481.150 & --0.560 & Cr2 & 5478.365 & --1.908 & Fe1 & 5139.252 & --0.741 & Fe1 & 5633.947 & --0.270\\
Mg1 & 4702.991 & --0.666 & Cr2 & 5508.606 & --2.110 & Fe1 & 5139.463 & --0.509 & Fe1 & 5686.530 & --0.446\\
Mg1 & 5172.684 & --0.402 & Cr2 & 5510.702 & --2.452 & Fe1 & 5148.036 & --0.629 & Fe1 & 5709.378 & --1.028\\
Mg1 & 5183.604 & --0.180 & Cr2 & 6089.632 & --1.265 & Fe1 & 5148.225 & --0.274 & Fe1 & 5731.762 & --1.300\\
Mg1 & 5528.405 & --0.620 & Mn1 & 6021.819 & 0.034 & Fe1 & 5159.058 & --0.820 & Fe1 & 5775.081 & --1.298\\
Si1 & 5675.417 & --1.030 & Fe1 & 4438.343 & --1.630 & Fe1 & 5162.273 & 0.020 & Fe1 & 5862.353 & --0.058\\
Si1 & 5747.667 & --0.780 & Fe1 & 4447.717 & --1.342 & Fe2 & 5197.577 & --2.100 & Fe1 & 5930.180 & --0.230\\
Si1 & 6145.016 & --0.820 & Fe1 & 4466.552 & --0.600 & Fe1 & 5202.336 & --1.838 & Fe1 & 6020.169 & --0.270\\
Si1 & 6243.815 & --0.770 & Fe2 & 4472.929 & --3.430 & Fe1 & 5229.845 & --1.127 & Fe1 & 6024.058 & --0.120\\
Si1 & 6244.466 & --0.690 & Fe1 & 4476.019 & --0.819 & Fe1 & 5229.880 & --0.236 & Fe1 & 6027.051 & --1.089\\
Si1 & 6254.188 & --0.600 & Fe1 & 4476.077 & --0.370 & Fe2 & 5234.625 & --2.230 & Fe1 & 6056.005 & --0.460\\
S1 & 6743.531 & --0.920 & Fe1 & 4484.220 & --0.864 & Fe1 & 5250.646 & --2.181 & Fe1 & 6065.482 & --1.530\\
S1 & 6748.837 & --0.600 & Fe1 & 4485.676 & --1.020 & Fe1 & 5253.462 & --1.573 & Fe2 & 6084.111 & --3.780\\
S1 & 6757.171 & --0.310 & Fe2 & 4491.405 & --2.700 & Fe2 & 5254.929 & --3.227 & Fe2 & 6113.322 & --4.110\\
Ca1 & 4425.437 & --0.286 & Fe1 & 4494.563 & --1.136 & Fe1 & 5273.164 & --0.993 & Fe1 & 6127.907 & --1.399\\
Ca2 & 5019.971 & --0.501 & Fe2 & 4508.288 & --2.250 & Fe1 & 5273.374 & --2.158 & Fe2 & 6147.741 & --2.721\\
Ca1 & 5581.965 & --0.569 & Fe2 & 4515.339 & --2.450 & Fe1 & 5281.790 & --0.834 & Fe2 & 6149.258 & --2.720\\
Ca1 & 5588.749 & 0.313 & Fe2 & 4520.224 & --2.600 & Fe1 & 5288.525 & --1.508 & Fe1 & 6191.558 & --1.417\\
Ca1 & 5590.114 & --0.596 & Fe2 & 4522.634 & --2.030 & Fe1 & 5302.302 & --0.720 & Fe1 & 6230.723 & --1.281\\
Ca1 & 5857.451 & 0.257 & Fe1 & 4528.614 & --0.822 & Fe2 & 5316.615 & --1.850 & Fe1 & 6232.641 & --1.223\\
Ca1 & 6122.217 & --0.386 & Fe2 & 4541.524 & --2.790 & Fe2 & 5316.784 & --2.760 & Fe2 & 6238.392 & --2.630\\
Ca1 & 6162.173 & --0.167 & Fe2 & 4555.893 & --2.160 & Fe1 & 5324.179 & --0.103 & Fe1 & 6252.555 & --1.687\\
Ca1 & 6439.075 & 0.394 & Fe2 & 4576.340 & --2.920 & Fe2 & 5325.553 & --3.120 & Fe1 & 6265.134 & --2.550\\
Ca1 & 6717.681 & --0.596 & Fe2 & 4583.837 & --1.860 & Fe1 & 5341.024 & --1.953 & Fe1 & 6336.824 & --0.856\\
Sc2 & 5031.021 & --0.400 & Fe1 & 4602.941 & --2.209 & Fe1 & 5353.374 & --0.840 & Fe2 & 6369.462 & --4.160\\
Sc2 & 5239.813 & --0.765 & Fe1 & 4607.647 & --1.545 & Fe2 & 5362.869 & --2.739 & Fe2 & 6383.722 & --2.070\\
S-c2 & 5526.790 & 0.024 & Fe1 & 4611.284 & --1.017 & Fe1 & 5367.467 & 0.443 & Fe1 & 6393.601 & --1.432\\
Ti2 & 4450.482 & --1.510 & Fe2 & 4620.521 & --3.240 & Fe1 & 5373.709 & --0.860 & Fe1 & 6411.649 & --0.595\\
Ti2 & 4468.507 & --0.600 & Fe1 & 4625.045 & --1.340 & Fe1 & 5383.369 & 0.645 & Fe2 & 6416.919 & --2.650\\
Ti2 & 4518.327 & --2.640 & Fe1 & 4632.912 & --2.913 & Fe1 & 5389.479 & --0.410 & Fe1 & 6419.950 & --0.240\\
Ti2 & 4529.474 & --1.650 & Fe2 & 4635.316 & --1.650 & Fe1 & 5391.461 & --0.825 & Fe1 & 6421.351 & --2.027\\
Ti2 & 4552.294 & --2.890 & Fe1 & 4643.463 & --1.147 & Fe1 & 5393.168 & --0.715 & Fe1 & 6430.846 & --2.006\\
Ti1 & 4552.453 & --0.340 & Fe1 & 4654.605 & --1.077 & Fe1 & 5400.502 & --0.160 & Fe2 & 6446.410 & --1.960\\
Ti2 & 4563.761 & --0.790 & Fe1 & 4678.846 & --0.833 & Fe1 & 5405.775 & --1.844 & Fe1 & 6677.987 & --1.418\\
Ti2 & 4571.968 & --0.230 & Fe1 & 4707.275 & --1.080 & Fe1 & 5410.910 & 0.398 & Ni1 & 4604.982 & --0.250\\
Ti2 & 4589.958 & --1.620 & Fe1 & 4903.310 & --0.926 & Fe1 & 5415.199 & 0.642 & Ni1 & 4714.408 & 0.260\\
Ti2 & 5010.212 & --1.300 & Fe1 & 4920.503 & 0.068 & Fe1 & 5424.068 & 0.520 & Ni1 & 4715.757 & --0.320\\
Ti2 & 5185.913 & --1.370 & Fe2 & 4923.927 & --1.320 & Fe2 & 5427.826 & --1.664 & Ni1 & 4904.407 & --0.170\\
Ti2 & 5188.680 & --1.050 & Fe1 & 4930.315 & --1.201 & Fe1 & 5429.505 & --1.016 & Ni1 & 5115.389 & --0.110\\
Ti2 & 5211.536 & --1.356 & Fe1 & 4946.388 & --1.170 & Fe1 & 5429.697 & --1.879 & Ni1 & 5176.559 & --0.440\\
Ti2 & 5418.751 & --2.110 & Fe1 & 4962.572 & --1.182 & Fe1 & 5429.827 & --0.527 & Ni1 & 5663.975 & --0.430\\
Ti2 & 5490.690 & --2.650 & Fe1 & 4966.089 & --0.871 & Fe2 & 5432.967 & --3.629 & Ni1 & 5694.977 & --0.610\\
Cr2 & 4539.595 & --2.290 & Fe1 & 4973.102 & --0.950 & Fe1 & 5434.524 & --2.122 & Ni1 & 5715.066 & --0.352\\
Cr2 & 4558.650 & --0.449 & Fe1 & 4962.572 & --1.182 & Fe1 & 5445.042 & --0.020 & Ni1 & 6086.276 & --0.530\\
Cr2 & 4565.740 & --1.820 & Fe1 & 4966.089 & --0.871 & Fe1 & 5446.917 & --1.914 & Ni1 & 6176.807 & --0.260\\
Cr2 & 4588.199 & --0.627 & Fe1 & 4973.102 & --0.950 & Fe1 & 5455.441 & 0.291 & Cu1 & 5105.537 & --1.516\\
Cr2 & 4634.070 & --0.990 & Fe1 & 4988.950 & --0.890 & Fe1 & 5455.610 & --2.091 & Zn1 & 4722.153 & --0.338\\
Cr1 & 4646.148 & --0.700 & Fe2 & 5004.195 & 0.497 & Fe1 & 5473.901 & --0.760 & Y2 & 5200.406 & --0.570\\
Cr1 & 4652.152 & --1.030 & Fe2 & 5018.440 & --1.220 & Fe1 & 5497.516 & --2.849 & Ba2 & 4554.029 & 0.170\\
Cr1 & 5204.506 & --0.208 & Fe1 & 5044.211 & --2.038 & Fe2 & 5529.932 & --1.875 & Ba2 & 5853.668 & --1.000\\
Cr2 & 5237.329 & --1.160 & Fe1 & 5049.820 & --1.355 & Fe1 & 5554.895 & --0.440 & Ba2 & 6141.713 & --0.076\\
Cr2 & 5249.437 & --2.489 & Fe2 & 5061.718 & 0.217 & Fe1 & 5560.212 & --1.190 & Ce2 & 4562.359 & 0.310\\
Cr2 & 5279.876 & --2.100 & Fe1 & 5065.014 & --0.134 & Fe1 & 5565.704 & --0.285 &  &  &\\
Cr2 & 5280.054 & --2.011 & Fe1 & 5074.748 & --0.200 & Fe1 & 5569.618 & --0.486 &  &  &\\
\hline                                   %inserts single line
\end{tabular}
\end{table}