\begin{table}%t5
\caption{Pumped Fe II channels confirmed by 3 or more fluorescence lines.\label{tab5}}
%\centerline
{\begin{tabular}{lcrr} 
\hline\hline
Pumping Line & Fe II channel & $\delta$$\lambda^{a}$ (\AA) & No.$^{b}$   \\  \hline
Si III] $\lambda$1892.03 & $a^{4}$P$_{3/2}$--$x^{4}$F$_{5/2}$              &  0.15 &  6 \\
Si III] $\lambda$1892.03 & $a^{4}$D$_{7/2}$--$z^{4}$G$_{9/2}$              &  0.05 & 14 \\
N IV   $\lambda$1718.55  & $a^{6}$D$_{3/2}$--$z^{4}$G$_{5/2}$              & --0.45 &  6 \\
O III] $\lambda$1666.15  & $a^{6}$D$_{7/2}$--$y^{4}$P$_{5/2}$              &  0.03 &  4 \\
O III] $\lambda$1660.81  & $a^{4}$F$_{9/2}$--$z^{2}$G$_{9/2}$              &  0.03 &  5 \\
He II $\lambda$1640.07   & $a^{4}$F$_{3/2}$--$y^{4}$G$_{5/2}$              &  0.08 &  4 \\
C IV $\lambda$1548.19    & $a^{4}$F$_{9/2}$--$y^{4}$H$_{11/2}$             &  0.01 & 13 \\
C IV $\lambda$1548.19    & $a^{4}$F$_{7/2}$--$y^{2}$D$_{5/2}$              &  0.51 &  7 \\
C IV $\lambda$1548.19    & $a^{4}$P$_{1/2}$--$w^{2}$D$_{3/2}$              &  0.22 & 13 \\
N IV] $\lambda$1486.50   & $a^{4}$G$_{5/2}$--$u^{4}$F$_{3/2}$              & --0.03 &  7 \\
O IV] $\lambda$1401.16   & $a^{6}$D$_{5/2}$--($^{3}$D)4p $^{4}$P$_{3/2}$   & --0.12 &  4 \\       
N V $\lambda$1242.78     & $a^{4}$F$_{5/2}$--$v^{2}$G$_{7/2}$              & --0.04 &  3 \\
N V $\lambda$1238.80     & $a^{4}$P$_{5/2}$--($^{4}$P)4s4p $^{4}$P$_{5/2}$ & --0.22 &  5 \\
H I $\lambda$1215.67     & $a^{4}$D$_{5/2}$--($b^{3}$P)4p $^{4}$S$_{3/2}$  &  0.31 &  4 \\
H I $\lambda$1215.67     & $a^{4}$D$_{5/2}$--($^{5}$D)5p $^{4}$D$_{5/2}$   &  0.18 &  6 \\
H I $\lambda$1215.67     & $a^{4}$D$_{1/2}$--($^{5}$D)5p $^{4}$D$_{3/2}$   &  0.85 &  5 \\
He II $\lambda$1084.94   & $a^{6}$D$_{9/2}$--$x^{4}$H$_{7/2}$              &  0.96 &  4 \\
He II $\lambda$1084.94   & $a^{6}$D$_{9/2}$--$x^{4}$H$_{9/2}$              &  0.64 &  3 \\
He II $\lambda$1084.94   & $a^{6}$D$_{9/2}$--$x^{4}$H$_{11/2}$             &  0.05 &  3 \\
He II $\lambda$1084.94   & $a^{6}$D$_{9/2}$--$u^{2}$G$_{9/2}$              & --0.01 &  3 \\
He II $\lambda$1025.27   & $a^{4}$D$_{1/2}$--($^{4}$F)4s4p $^{6}$F$_{3/2}$ & --0.17 &  5 \\ 
He II $\lambda$933.45    & $a^{4}$F$_{5/2}$--($^{3}$H)5p $^{4}$G$_{7/2}$   & --0.07 &  6 \\ \hline  	    
\end{tabular}  }
\par
\smallskip
 $^{a}$  $\lambda_{\rm lab}$(pumped Fe II channel) -- $\lambda_{\rm lab}$(pumping line). \\
 $^{b}$  Number of observed Fe II fluorescence lines from the pumped level. 
\end{table}