\begin{table}%t2
%\centering
\par
 \caption{ \label{tab2} Derived parameters of the different components of the SiO
maser emission profile for each star. Only the well-identified components are given (distinct peak or strong wing emission separated from the bulk emission).  Note that the polarization is fractional. The $\delta p$ is the rms derived from the $p_{\rm C}$ plot.}
 \begin{tabular}{lcccccc} \hline\hline
{Source} & $v_{\rm LSR}$ & $F_{\nu}$ & $p_{\rm c}$ & $p_{\rm L}$ & $\delta p$ & $\chi$  \\
 &  [\kms] & [Jy] &  & & & [$^{\circ}$] \\ \hline  
{18055-1433} & 180.6 & 1.02  & --0.10 & 0.11 & $  0.01$ & 50  \\
 & 182.7 & 1.7  &  --0.30 & 0.40 & $  0.01$ & 30  \\ \hline
{18158-1527} &  15.2 & 2.28  & 0.08 & 0.16 & 0.02 & 90   \\
 & 17.5 & 1.86 & --0.10 & 0.20 & 0.02 & 50   \\
% &  20.5 & 0.30 & -0.17 & 0.18 & 0.02 & 82  \\
 & 21.7 & 1.74  & 0.11 & 0.15 & 0.02 & 170   \\
 &  24.5 & 0.72  & 0.43 & 0.49 & 0.02 & 46   \\ \hline
{18204-1344} & 38.3 & 20.94  & 0.0 & 0.06 & $   0.01$ & 170   \\
 & 41.5 & 33.18 & 0.03 & 0.06 &  $   0.01$ &150   \\
 &  45.0 & 28.26 & 0.0 & 0.02 &  $   0.01$ &120  \\
 &  49.0 & 3.90& 0.04 & 0.08 &  $   0.01$ &110   \\
 & 53.7 & 8.34 & $\pm$0.07 & 0.06 &  $   0.01$ &120 \\  \hline
{W And} & --38.0 & 4.98 & 0.08 & 0.20 &  0.01 & 70   \\
 & --35.9 & 16.32 & --0.01 & 0.02 & 0.01 & 30   \\
 &  --34.0 & 9.72 & --0.07 & 0.16 & 0.01 & 175   \\
 & --32.3 & 2.52 & 0.12 & 0.28 & 0.02 & 140  \\ \hline
{AU Aur} & 3.4 & 3.72 & --0.09 & 0.17 &  $  0.01$ & 71   \\
 &  5.3 & 10.62 & 0.07 & 0.18 &  $  0.01$ & 165   \\
 &  7.9 & 27.12 & $\pm$0.02 & 0.09 &  $  0.01$ & 60  \\
 &  10.4 & 8.70 & 0.09 & 0.13 & $  0.01$ & 110 \\ \hline
{NV Aur} &  --1.2 & 4.68 & --0.10 & 0.15 &  $  0.01$ & 140  \\
 &  1.7 & 17.94 & --0.06 & 0.13 &  $  0.01$ & 150  \\
 & 3.0 & 14.04 & --0.04 & 0.08 &  $  0.01$ & 170  \\ \hline
{R Aur}  & --7.5 & 12.48 & 0.0 & 0.0 &  $  0.01$ & 60  \\
 & --5.6 & 31.56 & --0.09 & 0.27 &  $  0.01$ & 90  \\
 &  --3.7 & 36.00 & --0.13 & 0.34 &  $  0.01$ & 85 \\
 &  --1.2 & 38.58 & --0.07 & 0.16 &  $  0.01$ & 90 \\
 &  --0.1 & 13.14 & --0.12 & 0.27 &  $  0.01$ & 90  \\ \hline
{RU Aur}  & --38.2 & 1.85 & 0.08 & 0.15 & 0.02 & 120  \\
 &  --34.9 & 1.05 & --0.12 & 0.40 & 0.02 & 85  \\
 &  --33.2 & 0.25 & --0.22 & 0.40 & 0.02 & 40  \\
 &  --27.1 & 0.2 & 0.0 & 0.35 & 0.02 & 175  \\ \hline
{TX Cam}  & 5.0 & 11.52 &  --0.06 & 0.16 &  $  0.02$ & 130  \\
 &  6.1 & 13.68 & --0.03 & 0.08 &  $  0.02$ & 80  \\
 &  8.0 & 23.46 & 0.04 & 0.20 & 0.01 & 175  \\
 &  10.1 & 117.06 & --0.01 & 0.17 & 0.01 & 175  \\
 & 11.3 & 26.46 & 0.03 & 0.06 & 0.01 & 170  \\
 &  13.2 & 22.62 & --0.03 & 0.05 &  $  0.02$ & 50  \\
 &  14.9 & 12.78 & 0.02 & 0.18 &  $  0.02$ & 185  \\ \hline
{V Cam}  & 3.8 & 3.12 & --0.04 & 0.22 & 0.01 & 0 \\
 &  7.6 & 12.72 & 0.0 & 0.04 & 0.01 & 160  \\
 &  9.0 & 9.24 & 0.02 & 0.05 & 0.01 & 0  \\ \hline
{R Cnc}  & 9.2 & 2.70 & 0.12 & 0.26 &  $  0.01$ & 100  \\
 & 10.3 & 5.16 & --0.02 & 0.04 &  $  0.01$ & 160  \\
 & 13.7 & 56.46 & 0.02 & 0.17 &  $  0.01$ & 90  \\
  &  15.8 & 33.66 & --0.01 & 0.06 &  $  0.01$ & 180 \\ \hline
{W Cnc}  & 33.9 & 21.18 &  0.13 & 0.32 & 0.01 & 40 \\
 &  41.9 & 2.82 & --0.03 & 0.12 & 0.01 & 150  \\ \hline
{VY CMa} & 5.2 & 553.4 & --0.01 & 0.02 &  $  0.05$ & 125  \\
 & 8.5 & 973.3 & 0.0 & 0.01 &  $  0.05$ & 160 \\
 & 11.3 & 1086.7 & 0.04 & 0.06 &  $  0.05$ & 110  \\
 & 14.9 & 559.0 & --0.02 & 0.03 &  $  0.05$ & 80  \\
 & 17.6 & 553.0 & --0.03 & 0.08 &  $  0.05$ & 160  \\
 & 19.5 & 769.2 & 0.0 & 0.0 &  $  0.05$ & 160  \\
 & 22.7 & 1569.0 & --0.04 & 0.13 &  $  0.05$ & 0  \\
&  38.7 & 207.3 & --0.01 & 0.01 &  $  0.05$ & 150  \\ \hline
{S CMi}  & 50.1 & 3.61 & 0.07 & 0.36 & 0.01 & 50  \\ 
 &  52.1 & 11.42 & 0.03 & 0.16 & 0.01 & 50  \\
 & 54.9 & 3.89 & 0.0 & 0.0 & 0.02 & 75  \\  \hline  
{R Cas} & 25.4 & 600.0 & 0.06 & 0.20 &  $  0.01$ & 25  \\
 & 27.1 & 780.1 & 0.03 & 0.09 &  $  0.01$ & 70  \\
 &  28.4 & 419.6 & --0.02 & 0.08 &  $  0.01$ & 90 \\ \hline
{S Cas} & --32.5 & 1.38 & 0.0 & 0.0 & 0.01 & 85 \\
 &  --30.0 & 11.52 & --0.32 & 0.52 & 0.01 & 110 \\
 &  --28.3 & 2.94 & 0.12 & 0.17 & 0.01 & 20 \\
 &  --27.2 & 4.98 & 0.05 & 0.05 & 0.01 & 20 \\ \hline 
{T Cas} & --11.2 & 1.62 & 0.11 & 0.27 &  $  0.01$ & 110 \\
 & --8.7 & 11.70 & --0.02 & 0.18 &  $  0.01$ & 100 \\
 &  --5.1 & 5.82 & 0.08 & 0.12 &  $  0.01$ & 140  \\ \hline 
{T Cep}  & --2.5 & 63.00 & $\pm$0.03 & 0.05 &  $  0.01$ & 100 \\
 &--0.5 & 117.42 & 0.04 & 0.16 &  $  0.01$ & 140  \\
 &  0.8 & 36.00& --0.04 & 0.05 &  $  0.01$ & 105\\  \hline 
{R Com}  & --4.4 & 7.50 & --0.04 & 0.10 &  $  0.01$ & 80  \\
 &--3.3 & 8.82 & 0.07 & 0.27 &  $  0.01$ & 20 \\
  & --1.4 & 3.42 & 0.02 & 0.35 &  $  0.01$ & 50 \\ \hline 
{S Crb}  & 0.8 & 41.40 & 0.07 & 0.17 &  $  0.01$ & 75  \\
  & 2.0 & 64.44 & 0.0 & 0.22 &  $  0.01$ & 70  \\
 & 4.9 & 28.62 & 0.0 & 0.35 &  $  0.01$ & 160  \\ \hline 
{R Crt}  & 4.5 & 4.02 & --0.07 & 0.13 &  0.01 & 100 \\
 & 10.4 & 36.84 & 0.0 & 0.0 & 0.01 & 50 \\
& 16.4 & 4.74 & --0.08 & 0.15 & 0.01 & 120  \\ \hline 
{$\chi$ Cyg}  & 7.1 & 50.16 & --0.19 & 0.42 &  $  0.01$ & 75  \\
 & 10.0 & 206.1 & 0.11 & 0.32 &  $  0.01$ & 140 \\
 & 14.6 & 36.72 & 0.0 & 0.0 &  $  0.01$ & 190  \\ \hline 
{UX Cyg} & --1.3 & 9.12 & --0.04 & 0.08 &  $  0.01$ & 100  \\
 & --0.5 & 21.96 & 0.01 & 0.06 &  $  0.01$ & 110  \\
 & 0.8 & 44.22 & 0.02 & 0.06 &  $  0.01$ & 175   \\ \hline
{R Hya} & --11.2 & 31.14 & 0.09 & 0.34 & 0.01 & 135  \\
 & --10.0 & 67.08 & 0.10 & 0.34 & 0.01 & 140  \\
& --8.9 & 182.82 & 0.02 & 0.06 & 0.01 & 150 \\
 & --6.6 & 146.22 & 0.05 & 0.25 & 0.01 & 130  \\ \hline 
{W Hya} & 37.8 & 151.20 & 0.02 & 0.07 & 0.005 & 70  \\
& 41.4 & 934.38 & $\pm$0.02 & 0.03 & 0.005 & 150  \\
 & 44.8 & 202.02 & 0.06 & 0.15 & 0.005 & 100 \\ \hline
{X Hya} & 21.8 & 4.26 & 0.01 & 0.70 & 0.01 & 80 \\
 & 23.6 & 3.18 & 0.03 & 0.25 & 0.01 & 60 \\
 & 28.9 & 23.28 & --0.01 & 0.08 & 0.01 & 170  \\ \hline 
{R Leo}  & --1.4 & 195.30 & 0.10 & 0.30 &  $  0.01$ & 140 \\
 & 0.5 & 1110.6 & --0.09 & 0.36 &  $  0.01$ & 80  \\ \hline 
{W Leo} & 42.7 & 2.04 & 0.0 & 0.18 & 0.05 & 170  \\
 & 44.6 & 2.76 & 0.0 & 0.10 & 0.05 & 100  \\
 & 47.9 & 3.30 & 0.0 & 0.20 & 0.05 & 170  \\
& 54.2 & 4.62 & 0.08 & 0.42 & 0.02 & 35 \\ \hline
{R LMi}  & 0.3 & 61.98 & 0.0 & 0.02 & 0.01 & 25  \\
 & 2.2 & 52.80& 0.12 & 0.36 & 0.01 & 0  \\
 & 3.5 & 34. 62 & 0.06 & 0.20 & 0.01 & 15 \\
 & 4.5 & 14.16 & 0.04 & 0.08 & 0.01 & 20 \\
 & 6.2 & 10.56 & 0.05 & 0.20 & 0.01 & 80  \\  \hline  
{T Lep} & --32.0 & 15.48 & --0.11 & 0.34 &  $  0.01$ & 10  \\
& --30.1 & 10.74 & --0.06 & 0.20 &  $  0.01$ & 20 \\
 & --27.1 & 42.48 & 0.03 & 0.10 &  $  0.01$ & 95  \\ 
 & --25.4 & 7.80 & 0.10 & 0.14 &  $  0.01$ & 75 \\ \hline
{RS Lib} & 3.2 & 7.62 & 0.01 & 0.08 & 0.01 & 150  \\
 & 6.5 & 35.94 & --0.10 & 0.15 & 0.01 & 150 \\
 & 9.1 & 12.24 & --0.06 & 0.20 & 0.01 & 150 \\ \hline
{Ap Lyn} & --25.1 & 9.90 & 0.02 & 0.37 & $  0.01$ & 185  \\
 & --23.0 & 36.36 & 0.12 & 0.65 &  $  0.01$ & 165 \\
& --20.9 & 9.24 & 0.03 & 0.20 &  $  0.01$ & 150 \\ \hline
{U Lyn}  & --14.0 & 12.00 & --0.02 & 0.04 & 0.01 & 45  \\
  & --11.7 & 30.78 & 0.0 & 0.08 & 0.01 & 40 \\
 & --4.5 & 7.19 & --0.13 & 0.24 & 0.01 & 80  \\ \hline 
{GX Mon} & --10.4 & 29.64 & 0.12 & 0.38 &  $  0.01$ & 100  \\
 & --8.5 & 21.60 & --0.03 & 0.08 &  $  0.01$ & 20 \\
  & --6.4 & 10.38 & 0.07 & 0.20 &  $  0.01$ & 120 \\
   & --4.9 &  7.92 & --0.02 & 0.07 &  $  0.01$ & 160  \\
   & --3.0 & 4.98 & 0.01 & 0.02 &  $  0.01$ & 55 \\ \hline
{SY Mon}   & --59.6 & 3.01 & 0.12 & 0.58 & 0.02 & 75 \\
   & --56.0 & 2.52 & --0.05 & 0.15 & 0.02 & 30  \\ \hline 
{V Mon}   & 2.0 & 8.58 & 0.05 & 0.10 & 0.02 & 170 \\
   & 4.8 & 3.12 & 0.05 & 0.14 & 0.02 & 80 \\ \hline
{U Ori}   & --42.4 & 12.42 & 0.05 & 0.15 & 0.01 & 80  \\
   & --39.9 & 46.26 & --0.04 & 0.16 & 0.01 & 50  \\
   & --37.8 & 13.08 & 0.02 & 0.06 & 0.01 & 145 \\
   & --34.2 & 32.40 & 0.13 & 0.40 & 0.01 & 170 \\ \hline
{RR Per}   & 5.1 & 10.81 & 0.03 & 0.14 & 0.01 & 165  \\
   & 7.5 & 29.46 & 0.11 & 0.43 & 0.01 & 175  \\
   & 8.6 & 27.78 & 0.03 & 0.30 & 0.01 & 185 \\
   & 11.1 & 13.02 & 0.10 & 0.34 & 0.01 & 180  \\ \hline
{S Per}   & --47.4 & 7.02 & --0.03 & 0.03 & 0.02 & 75  \\
   & --44.9 & 31.62 & 0.15 & 0.04 & 0.05 & 190 \\
   & --43.3 & 35.70 & 0.01 & 0.04 & 0.05 & 190  \\
   & --39.2 & 71.16& 0.0 & 0.03 & 0.05 & 150  \\
   & --36.0 & 37.79 & $\pm$0.03 & 0.06 & 0.02 & 80 \\ \hline 
 {QX Pup}   & 27.3 & 11.22 & 0.02 & 0.15 &  $  0.01$ & 120  \\
   & 29.4 & 6.84 & 0.0 & 0.03 &  $  0.01$ & 70  \\
   & 35.3 & 9.12 &  0.17 & 0.41 &  $  0.01$ & 120 \\  
   & 41.6 & 2.70 & 0.04 & 0.07 &  $  0.01$ & 10  \\ \hline
{Z Pup}   & 3.9 & 40.98 & 0.07 & 0.23 & 0.01 & 140  \\ \hline
{VX Sgr}   & --6.1 & 25.98 & 0.0 & 0.0 &  $  0.005$ & 140  \\
   & 0.9 & 89.16 & 0.01 & 0.02 &  $  0.005$ & 130  \\
   & 3.4 & 122.39 & --0.02 & 0.05 &  $  0.005$ & 10  \\
   & 5.7 & 178.38 & --0.01 & 0.04 &  $  0.005$ & 10 \\
   & 10.1 & 114.61 & --0.03 & 0.10 &  $  0.005$ & 145  \\
   & 14.1 & 53.34 & 0.01 & 0.01 &  $  0.005$ & 145 \\
   & 16.2 & 80.04 & 0.01 & 0.02 &  $  0.005$ & 160  \\ \hline
{AH Sco}  & --11.4 &  26.69 & 0.05 & 0.06 &  $   0.005$ &120  \\
   & --10.0 & 48.31 & 0.01 & 0.02 &  $   0.005$ &120  \\
   & --7.2 & 78.78 & 0.0 & 0.0 &  $   0.005$ &150 \\
   & --4.7 & 54.74 & 0.0 & 0.02 &  $   0.005$ &20  \\
   & --2.8 & 32.99 & --0.02 & 0.05 &  $   0.005$ &170  \\ \hline
{RR Sco}   & --33.9 & 4.02 & 0.10 & 0.14 & 0.02 & 65 \\
   & --30.2 & 9.48 & 0.0 & $\pm$0.07 & 0.02 & 85 \\
   & --26.5 & 11.16 & 0.04 & 0.10 & 0.02 & 90 \\
   & --23.2 & 2.82 & 0.06 & 0.16 & 0.02 & 55  \\ \hline 
{R Ser} & 27.8 & 21.61 & --0.07 & 0.30 &  $  0.01$ & 40  \\ \hline 
{S Ser}   & 18.7 & 11.22 & 0.04 & 0.09 &  $  0.01$ & 180  \\
   & 20.9 & 16.92 & 0.0 & 0.06 &  $  0.01$ & 100  \\ \hline
{WX Ser}   & 4.1 & 20.34 & --0.05 & 0.15 &  $  0.01$ & 140  \\
   & 6.6 & 12.18 & 0.04 & 0.15 &  $  0.01$ & 80 \\
   & 9.8 & 8.41 & --0.12 & 0.30 &  $  0.01$ & 140  \\ \hline
{IK Tau}   & 31.6 & 46.74 & 0.04 & 0.14 &  0.01 & 180  \\
  & 34.7 & 288.24 & 0.05 & 0.16 & 0.01 & 170 \\
   & 36.8 & 53.04 & 0.07 & 0.18 & 0.01 & 140 \\
   & 39.6 & 27.84 & 0.13 & 0.36 & 0.01 & 125 \\ \hline
{R Tau}   & 9.5 & 3.78 & --0.10 & 0.15 &  $  0.01$ & 60  \\
   & 11.8 & 19.51 & 0.06 & 0.13 &  $  0.01$ & 150  \\
   & 13.1 & 10.26 & 0.07 & 0.19 &  $  0.01$ & 140 \\
   & 14.7 & 7.68 & --0.09 & 0.31 &  $  0.01$ & 55  \\
   & 16.4 & 6.24& --0.08 & 0.19 &  $  0.01$ & 75 \\
   & 19.0 & 3.24 & --0.20 & 0.44 &  $  0.01$ & 55 \\ \hline 
{RX Tau}   & --44.0 & 3.36 & --0.06 & 0.10 & 0.02 & 120  \\
   & --41.0 & 10.98 & --0.01 & 0.01 & 0.02 & 100  \\
   & --38.9 & 2.94 & 0.04 & 0.15 & 0.02 & 170  \\ \hline 
{R Tri}   & 56.7 & 13.62 & --0.05 & 0.24 &  $  0.01$ & 105 \\ \hline 
{R UMi}   & --6.1 & 1.98 & 0.0 & 0.25 & 0.05 & 110  \\ \hline
{S UMi}  & --44.4 & 21.54 & 0.0 & 0.0 & 0.005 & 30  \\
   & --43.3 & 30.66 & 0.0 & 0.01 & 0.005 & 20  \\
   & --40.8 & 24.24 & --0.02 & 0.10 & 0.005 & 10 \\
   & --40.0 & 27.66 & 0.02 & 0.07 & 0.005 & 10 \\ \hline 
{R Vir}    & --26.8 & 0.84 & 0.15 & 0.30 & 0.05 & 170  \\
   & --25.7 & 2.16 & --0.10 & 0.15 & 0.02 & 10  \\ \hline
{RS Vir}  & --15.7& 2.64 & --0.11 & 0.18 & 0.01 & 0 \\
   & --13.3 & 10.62 & --0.08 & 0.32 & 0.01 & 150  \\
   & --12.5 & 8.46 & 0.0 & 0.20 & 0.01 & 0  \\
   & --9.1 & 7.08 & --0.06 & 0.52 & 0.01 & 160 \\ \hline
{RT Vir}   & 9.1 & 1.20 & 0.0 & 0.02 &  $  0.02$ & 70   \\
   & 13.8 & 2.22 & 0.12 & 0.19 &  $  0.02$ & 20  \\
   & 15.7 & 3.12 & 0.12 & 0.20 &  $  0.02$ & 140  \\
   & 18.0 & 7.98 & 0.0 & 0.06 &  $  0.02$ & 130  \\
   & 20.7 & 3.48 & --0.10 & 0.12 &  $  0.02$ & 120  \\
   & 22.6 & 3.03 & --0.06 & 0.11 &  $  0.02$ & 60 \\
   & 27.7 & 2.34 & --0.04 & 0.10 &  $  0.02$ & 40 \\ \hline 
{S Vir}   & 10.3 & 13.62 & --0.04 & 0.27 &  $  0.01$ & 180  \\
  & 12.2 & 7.79 & 0.03 & 0.06 &  $  0.01$ & 105  \\
   & 13.7 & 22.52 & --0.05 & 0.19 &  $  0.01$ & 130  \\ \hline 
\end{tabular}
\end{table}