\begin{table}%T11
%\centering
\par
\caption{SAC fit parameters for the narrow and broad component lines of ${\rm CrII}$
in 1999. \label{TAB-fit_Cr}}
\par
\begin{tabular}{ccc}
\hline \hline 
component&
narrow&
broad\\
\hline
\par
$p=q$&
$0.82\pm0.15$&
$0.43\pm0.28$\\
%\hline 
${X}_{\rm c}$&
$-8.63\pm0.60$&
$-7.03\pm1.00$\\
%\hline 
${Y}_{\rm c}$&
$-18.42\pm0.98$&
$-20.87\pm1.85$\\
%\hline 
$N$ lines&
11&
11\\
%\hline 
red.$\chi^{2}$&
0.07&
0.19\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}