\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\ion{Hf}{ii} lines in HR 3383.\label{HRabund}}
\begin{tabular}{lccc}
\hline\hline
\multicolumn{1}{c}{$\lambda_{\rm air}$} & \multicolumn{2}{c}{log $gf$} & \multicolumn{1}{c}{log $\epsilon_rm \rm (Hf)$}\\
(\AA)& CB & New &  \\
\hline
2641.410 & +0.67 &        & 2.19 \\
2647.297 & +0.46 &        & 2.14 \\
2683.349 & +0.64 & +0.319 & 2.54 \\
2773.356 & +0.21 &        & 2.54 \\
2774.014 & --0.28 &        & 2.64 \\
2820.225 & --0.14 & --0.044 & 2.64 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}