\begin{table}%t7
\caption{Extract of the GOODS-MUSIC web catalog: infrared photometry.}
\label{goodscatC}
%\centerline
{
\begin{tabular}{lcccccccccccccc}
\hline
\hline
ID & $J$ & $H$ & $K$s & 3.6$\mu$ & 4.5$\mu$ & 5.8$\mu$ & 8.0$\mu$ &
$J$ & $H$ & $K$s & 3.6$\mu$ & 4.5$\mu$ & 5.8$\mu$ & 8.0$\mu$\\
 & mag & mag & mag & mag & mag & mag & mag &
err & err & err & err & err & err & err\\
\hline
10015 & 21.739 & 21.534 & 21.468 & 21.523 & 21.780 & 22.162 & 22.671 & 0.017 &
0.024 & 0.013 & 0.009 & 0.019 & 0.095 & 0.150\\
10016 & 20.971 & 20.662 & 20.235 & 20.142 & 20.328 & 20.793 & 20.835 & 0.011 &
0.013 & 0.010 & 0.009 & 0.010 & 0.032 & 0.033\\
10017 & 24.696 & 24.265 & 24.018 & 25.739 & --25.750 & --24.278 & --24.275 &
0.237 & 0.308 & 0.132 & 0.509 & 1.085 & 1.085 & 1.085\\
10018 & 25.579 & --26.234 & 25.129 & 25.086 & 25.071 & 23.713 & --23.970 &
0.429 & 1.085 & 0.527 & 0.412 & 0.691 & 0.816 & 1.085\\
10019 & --26.806 & 26.237 & 25.769 & 24.371 & 25.263 & 24.543 & 23.041 &
1.085 & 0.905 & 0.799 & 0.155 & 0.348 & 0.914 & 0.210\\
10020 & 20.000 & 19.496 & 19.218 & 19.267 & 19.722 & 20.007 & 20.813 & 0.005 &
0.004 & 0.004 & 0.003 & 0.004 & 0.017 & 0.034\\
........ & ....... & ....... & ....... & ....... & ....... &
....... & ....... & ....... & ....... & ....... & .......
& ....... & ....... & ....... \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
Magnitudes are in the AB photometric system. Negative magnitudes indicate
upper limits, while $\rm mag=99.0$ and $\rm err=99.0$ indicate that the measure is
not available.
\end{table}